목표

Cisco 스위치는 레이어 2 통신 요구 사항을 충족하는 레이어 기능을 제공합니다.스위치는 초기 컨피그레이션으로 구성할 수 있으며 고급 사용자도 웹 컨피그레이션 유틸리티를 사용하여 스위치에서 원하는 페이지로 이동하여 구성할 수 있습니다.이 문서의 목적은 이러한 스위치의 초기 설정을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

초기 설치

1단계. 활성 전원 코드가 연결되면 스위치가 자동으로 켜집니다.스위치는 100V~240V 범위의 전압을 수용합니다.

2단계. RJ-45(이더넷) 케이블을 스위치의 사용 가능한 포트 중 하나에 연결합니다.다른 쪽 끝을 PC 또는 스위치가 액세스되는 다른 장치에 연결합니다.

그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 액세스

1단계. 스위치의 기본 IP 주소와 동일한 서브넷에 고정 IP 주소가 있는 PC를 구성합니다(192.168.1.254).

참고:스위치에서 공장 기본 IP 주소 192.168.1.254을 사용하면 시스템 LED가 계속 녹색으로 깜박입니다.그렇지 않으면 시스템 LED가 녹색으로 계속 켜져 있습니다.

2단계. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 스위치의 IP 주소를 입력한 다음 키보드에서 Enter를 누릅니다.로그인 페이지가 열립니다.

3단계. 필드에 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.기본 사용자 이름과 비밀번호는 cisco 및 cisco입니다.

4단계. (선택 사항) 언어 드롭다운 목록에서 원하는 언어를 선택합니다.

5단계. Log In(로그인)을 클릭하여 디바이스에 로그인합니다.

스위치의 IP 주소 변경

방법 1:정적으로 TCP/IP 설정 할당

1단계. Initial Setup(초기 설정) 영역에서 Change Device IP Address(디바이스 IP 주소 변경)를 클릭합니다.IPv4 Interface 페이지가 열립니다.

2단계. Management VLAN(관리 VLAN) 드롭다운 목록에서 VLAN 번호를 선택합니다.관리 VLAN은 네이티브 VLAN이라고도 합니다.관리 목적으로 Sx500 스위치에 대한 액세스를 제공하는 특정 VLAN입니다.Cisco Managed Switches에서 VLAN 생성이라는 제목의 기사를 참조하여 VLAN을 생성할 수 있습니다.

3단계. IP Address Type(IP 주소 유형) 필드에서 Static(고정) 라디오 버튼을 클릭하여 IP 주소를 수동으로 할당합니다.

4단계. IPv4 Address 필드에 스위치의 원하는 IP 주소를 입력합니다.디바이스의 기본 IP 주소는 192.168.1.254입니다.

5단계. [마스크] 필드에서 원하는 라디오 버튼을 선택합니다.

· 네트워크 마스크 — 4단계에서 IPv4 주소의 각 네트워크 마스크를 입력합니다. 기본 서브넷 마스크는 255.255.255.0입니다.

· Prefix Length — 4단계에서 IPv4 주소의 접두사 길이를 입력합니다. 사용되는 값은 8~30입니다.

6단계. (선택 사항) User Defined(사용자 정의)를 클릭하여 Administrative Default Gateway 필드에 기본 게이트웨이의 IP 주소를 입력합니다.기본 게이트웨이는 일반적으로 다른 네트워크에 액세스할 수 있는 라우터 또는 레이어 3 스위치입니다.기본 게이트웨이는 다른 네트워크에 연결하기 위해 Sx500 스위치에 연결된 호스트를 제공하도록 구성됩니다.

7단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

방법 2:동적으로 TCP/IP 설정 할당

1단계. Initial Setup(초기 설정) 영역에서 Change Device IP Address(디바이스 IP 주소 변경)를 클릭합니다.IPv4 Interface 페이지가 열립니다.

2단계. Management VLAN(관리 VLAN) 드롭다운 목록에서 VLAN 번호를 선택합니다.관리 VLAN은 네이티브 VLAN이라고도 합니다.관리 목적으로 Sx500 스위치에 대한 액세스를 제공하는 특정 VLAN입니다.Cisco Managed Switches에서 VLAN 생성이라는 제목의 기사를 참조하여 VLAN을 생성할 수 있습니다.

3단계. IP 주소 유형 필드에서 동적 라디오 버튼을 클릭하여 IP 주소를 동적으로 할당합니다.

4단계. (선택 사항) 동적으로 할당된 IP 주소를 갱신하려면 Renew IP Address Now(지금 IP 주소 갱신) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

참고:Auto Configuration via DHCP 필드는 기본적으로 활성화되어 있습니다.DHCP 자동 구성은 연결된 호스트에 IP 주소를 제공합니다.DHCP 자동 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 SX500 Series Stackable Switch의 DHCP Auto Configuration Setup을 참조하십시오.

5단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.이 스위치는 IP 주소, 서브넷 마스크, DHCP 서버에서 검색된 기본 게이트웨이와 같은 모든 TCP/IP 설정을 자동으로 설정합니다.