목표

SSH(Secure Shell) 서버 기능을 사용하면 Sx500 Series Stackable Switch로 SSH 세션을 설정할 수 있습니다.SSH 세션은 텔넷 세션과 같지만 더 안전합니다.공개 및 개인 키를 자동으로 생성할 때 디바이스에서 보안을 가져옵니다.이 키는 사용자가 변경할 수도 있습니다.SSH 세션은 PuTTY 애플리케이션을 사용하여 열 수 있습니다.

이 문서에서는 SSH 클라이언트에 대한 인증 방법을 선택하는 방법에 대해 설명합니다.또한 Sx500 Series Stackable Switch에서 SSH 클라이언트에 대한 사용자 이름 및 비밀번호를 설정하는 방법에 대해서도 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

클라이언트 SSH 사용자 인증 컨피그레이션

이 섹션에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 사용자 인증을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Security > SSH Client > SSH User Authentication을 선택합니다.SSH User Authentication 페이지가 열립니다.

2단계. Global Configuration(전역 컨피그레이션) 영역에서 원하는 SSH 사용자 인증 방법에 대한 라디오 버튼을 클릭합니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· 비밀번호별 — 이 옵션을 사용하여 사용자 인증을 위한 비밀번호를 구성할 수 있습니다

· RSA 공개 키별 — 이 옵션을 사용하면 사용자 인증에 RSA 공개 키를 사용할 수 있습니다.RSA는 암호화 및 서명에 사용됩니다.

· DSA 공개 키별 — 이 옵션을 사용하면 사용자 인증에 DSA 공개 키를 사용할 수 있습니다.DSA는 서명용입니다.

3단계. Credentials(자격 증명) 영역의 Username(사용자 이름) 필드에 사용자 이름을 입력합니다.

4단계. 2단계에서 비밀번호별(By Password)를 선택한 경우 비밀번호 필드에서 비밀번호를 입력할 방법을 누릅니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· Encrypted — 이 옵션을 사용하면 암호화된 비밀번호를 입력할 수 있습니다.

· 일반 텍스트 — 이 옵션을 사용하면 일반 텍스트 비밀번호를 입력할 수 있습니다.일반 텍스트가 입력되어 디바이스에 로그인하고 비밀번호를 잊은 경우 볼 수 있습니다.

5단계. Apply(적용)를 클릭하여 인증 컨피그레이션을 저장합니다.

6단계. (선택 사항) 기본 사용자 이름 및 비밀번호를 복원하려면 Restore Default Credentials(기본 자격 증명 복원)를 클릭합니다.

7단계. (선택 사항) 페이지의 민감한 데이터를 일반 텍스트 형식으로 표시하려면 일반 텍스트로 민감한 데이터 표시를 클릭합니다.

SSH 사용자 키 테이블

이 섹션에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 SSH 사용자 테이블을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Security > SSH Client > SSH User Authentication을 선택합니다.SSH User Authentication 페이지가 열립니다.

2단계. 관리할 키의 확인란을 선택합니다.

3단계. (선택 사항) 새 키를 생성하려면 Generate(생성)를 클릭합니다.새 키가 선택된 키를 재정의합니다.

4단계. (선택 사항) 현재 키를 편집하려면 Edit를 클릭합니다.Edit SSH Client Authentication Settings 창이 나타납니다.

편집할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

· 키 유형 — 이 옵션을 사용하면 키 유형 드롭다운 목록에서 기본 설정의 키 유형을 선택할 수 있습니다.키 유형으로 RSA 또는 DSA를 선택할 수 있습니다.RSA는 암호화 및 서명에 사용되며 DSA는 서명용으로만 사용됩니다.

· 공개 키 — 이 필드에서 현재 공개 키를 편집할 수 있습니다.

· 개인 키 — 이 필드에서 개인 키를 편집할 수 있으며 Encrypted를 클릭하여 현재 개인 키를 암호화된 텍스트로 보거나 Plaintext를 클릭하여 현재 개인 키를 일반 텍스트로 볼 수 있습니다.

5단계. 적용을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

6단계(선택 사항) 선택한 키를 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

7단계. (선택 사항) 선택한 키의 세부 정보를 보려면 Details를 클릭합니다.다음은 사용자 키 세부 정보의 이미지입니다.