목표

더 많은 호스트 인증 방법을 제공하기 위해 EAP(Extensible Authentication Protocol)의 도움을 받아 네트워크 액세스 클라이언트 및 인증 서버에 플러그인 모듈이 제공됩니다. 예를 들어 Microsoft Windows는 VPN 원격 액세스, 전화 접속, 사이트 간 연결 등의 연결을 인증하기 위해 EAP를 사용합니다.802.1x/EAP는 인증 서버에서 인증되지 않은 경우 무선 클라이언트가 네트워크에 들어오는 것을 방지합니다.

이 문서는 전송 또는 수신된 EAP 프레임에 대한 자세한 정보를 표시하는 802.1x EAP 페이지에 대한 정보를 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.3.0.62

802.1x EAP

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 상태 및 통계 > 802.1x EAP를 선택합니다.802.1x EAP 페이지가 열립니다.

2단계. Interface 드롭다운 목록에서 원하는 인터페이스를 선택합니다.

· 유닛/슬롯 — 스택에 있는 유닛(액티브, 멤버, 스탠바이)의 유닛 ID와 스택에서 사용할 수 있는 확장 슬롯 수입니다.이 스위치는 최대 4개의 유닛을 지원합니다.사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 확인하십시오.새 용어 용어집.

· Port — Port 드롭다운 목록에서 구성할 적절한 포트를 선택합니다.

3단계. [새로 고침 빈도] 필드에서 통계의 원하는 새로 고침 비율에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 새로 고침 안 함 — 페이지가 새로 고쳐지지 않습니다.

· 15초— 페이지가 15초마다 새로 고쳐집니다.

· 30초— 30초마다 페이지가 새로 고쳐집니다.

· 60초— 60초마다 페이지가 새로 고쳐집니다.

EAPOL은 LAN을 통한 확장 가능한 인증 프로토콜입니다.네트워크 포트 인증 프로토콜입니다.인터페이스에 대해 다음 값이 표시됩니다.

· 수신된 EAPOL 프레임 — 선택한 포트에서 수신되는 유효한 EAPOL 프레임.

· 전송된 EAPOL 프레임 — 선택한 포트에서 전송하는 유효한 EAPOL 프레임입니다.

· 수신된 EAPOL 시작 프레임 — 선택한 포트에서 수신되는 EAPOL 시작 프레임

· 수신된 EAPOL 로그오프 프레임 - 선택한 포트에서 수신되는 EAPOL 로그오프 프레임

· EAP 응답/ID 프레임 수신 — 선택한 포트에서 수신되는 EAP 응답/ID 프레임

· EAP 응답 프레임 수신 - 선택한 포트에서 수신되는 EAP 응답 프레임여기에는 수신된 응답/ID 프레임이 포함되지 않습니다.

· EAP 요청/ID 프레임 전송 — 선택한 포트에서 전송되는 EAP 요청/ID 프레임

· 전송된 EAP 요청 프레임 - 선택한 포트에서 전송되는 EAP 요청 프레임

· 잘못된 EAPOL 프레임 수신 — 선택한 포트에서 수신되는 인식할 수 없는 EAPOL 프레임입니다.

· EAP 길이 오류 프레임 수신 — 선택한 포트에서 수신된 패킷 본문 길이가 잘못된 EAPOL 프레임

· 마지막 EAPOL 프레임 버전 — 가장 최근에 받은 EAPOL 프레임에 연결된 프로토콜 버전 번호입니다.

· 마지막 EAPOL 프레임 소스 — 가장 최근에 받은 EAPOL 프레임에 연결된 소스 MAC 주소.

5단계. (선택 사항) 선택한 인터페이스의 카운터를 지우려면 Clear Interface Counters를 클릭합니다.

6단계. (선택 사항) 모든 인터페이스의 카운터를 지우려면 Clear All Interface Counters를 클릭합니다.