목표

이 문서에서는 멀티캐스트를 통해 통신하지만 IP 주소를 통해 그룹 구성원을 식별하는 그룹을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.이는 VLAN이 아니라 이를 활용한다는 점에 유의해야 합니다.이 문서에서는 IP 멀티캐스트 그룹의 필터링, 추가 및 삭제에 대해 설명합니다.

참고:기본 멀티캐스트 속성을 구성하려면 Sx500 Series Stackable Switch의 멀티캐스트 속성 구성을 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.3.0.62

시스템 구성

IP 멀티캐스트 그룹 필터링

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > IP Multicast Group Address(IP 멀티캐스트 그룹 주소)를 선택합니다.IP Multicast Group Address 페이지가 열립니다.

2단계. Filter(필터) 필드에서 원하는 필터링 확인란을 선택합니다.

· VLAN ID equals to — 표시할 그룹의 VLAN ID를 입력합니다.ID 번호는 1에서 4094 사이입니다.

· IP Version equals to(IP 버전 같음) - IP 멀티캐스트 그룹이 사용하는 프로토콜 버전을 선택합니다.IPv4 또는 IPv6 중 하나입니다.

· IP Multicast Group Address equals to(IP 멀티캐스트 그룹 주소 같음) — 표시할 멀티캐스트 그룹의 IP 주소를 입력합니다.첫 번째 숫자 집합 값은 224에서 239 사이여야 합니다.

· Source IP Address equals to(소스 IP 주소가 같음) — 신호를 보내는 디바이스의 IP 주소를 입력합니다.그룹에 대한 전달 모드가 (*,G)로 설정된 경우 별표(*)를 대상으로 지정합니다.

6단계. 이동을 클릭합니다.일치하는 사양이 있는 모든 IP 멀티캐스트 그룹이 아래에 표시됩니다.

IP 멀티캐스트 그룹 추가

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > IP Multicast Group Address(IP 멀티캐스트 그룹 주소)를 선택합니다.IP Multicast Group Address 페이지가 열립니다.

2단계. Add(추가)를 클릭하여 고정 IP 멀티캐스트 그룹 주소를 추가합니다.Add IP Multicast Group Address 창이 나타납니다.

3단계. VLAN ID 필드에 생성하려는 그룹의 VLAN ID를 입력합니다.ID 번호는 1에서 4094 사이여야 합니다.

4단계. IP Version(IP 버전) 필드에서 Version 4 또는 Version 6을 원하는 네트워크 프로토콜로 클릭합니다.

5단계. IP Multicast Group Address 필드에 표시할 멀티캐스트 그룹의 IP 주소를 입력합니다.첫 번째 숫자 집합 값은 224에서 239 사이여야 합니다.

6단계. (선택 사항) Source Specific 필드에서 그룹의 멀티캐스트에 특정 소스가 있는 경우 Include 확인란을 선택합니다.

시간 절약:6단계에서 Include(포함)를 선택하지 않으면 8단계로 건너뜁니다.

7단계. IP Source Address 필드에 멀티캐스트 그룹에 포함할 소스 주소를 입력합니다.

8단계. 적용을 클릭합니다.이렇게 하면 IP 멀티캐스트 그룹이 추가되고 디바이스에 업데이트됩니다.

IP 멀티캐스트 그룹 사양

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > IP Multicast Group Address(IP 멀티캐스트 그룹 주소)를 선택합니다.IP Multicast Group Address 페이지가 열립니다.

2단계. IP 그룹 주소를 구성하고 표시하려면 주소를 선택한 다음 Details를 클릭합니다.IP Multicast Interface Settings 창이 나타납니다.

3단계. Interface Type 드롭다운 필드에서 포트 또는 LAG를 선택하여 포트 또는 LAG를 봅니다.기본 옵션은 Port입니다.옵션을 선택한 후 이동을 클릭합니다.

4단계:각 인터페이스에 대해 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

· 정적 — 인터페이스를 멀티캐스트 그룹에 정적 멤버로 연결합니다.

· Forbidden — 이 포트가 이 VLAN을 통해 그룹에 참여할 수 없음을 나타냅니다.

· None — 포트가 현재 이 VLAN에서 멀티캐스트의 멤버가 아님을 나타냅니다.Static(정적) 또는 Forbidden(금지됨)을 선택할 때까지 기본값입니다.

5단계. 적용을 누릅니다.이렇게 하면 컨피그레이션이 업데이트됩니다.

IP 멀티캐스트 그룹 삭제

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > IP Multicast Group Address(IP 멀티캐스트 그룹 주소)를 선택합니다.IP Multicast Group Address 페이지가 열립니다.

2단계. 멀티캐스트 그룹에서 주소를 삭제하려면 주소를 선택한 다음 삭제를 클릭합니다.