목표

이 문서의 목적은 Sx500 Series Stackable Switch에서 SSH(Secure Shell) 서버 사용자 인증 설정을 구성하는 것입니다.이러한 설정은 새 SSH 사용자를 추가하려는 경우에도 도움이 됩니다.선택 적 인 설정 입니다.

참고:사용자를 추가하려면 먼저 외부 SSH 키 생성/클라이언트 애플리케이션을 통해 사용자에 대해 RSA 또는 DSA 키를 생성해야 합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

SSH(Secure Shell) 사용자 인증

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Security > SSH Server > SSH User Authentication을 선택합니다.SSH User Authentication 페이지가 열립니다.

2단계. SSH User Authentication by Public Key(공개 키별 SSH 사용자 인증) 필드에서 SSH 클라이언트 사용자에 대해 인증을 수행할 수 있는 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

3단계. 적용을 클릭합니다.

SSH 서버 사용자 인증 테이블에는 다음 필드가 있습니다.

· SSH 사용자 이름 — SSH 사용자의 사용자 이름이 표시됩니다.

· 키 유형 — 키 유형이 RSA 또는 DSA인 표시됩니다.

· 지문 — 공개 키에서 생성된 핑거프린트가 표시됩니다.

4단계. Add를 클릭하여 새 SSH 사용자를 추가합니다.Add SSH User 창이 나타납니다.

5단계. SSH User Name(SSH 사용자 이름) 필드에 SSH 사용자 이름을 입력합니다.

6단계. 키 유형 필드에서 원하는 키 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다.

· RSA — 암호화 및 서명 모두에 사용되는 알고리즘입니다.

· DSA — 서명에만 사용되는 알고리즘입니다.

7단계. Public Key 필드에 SSH 클라이언트 애플리케이션에서 생성된 공개 키를 입력합니다.

8단계. 적용을 클릭합니다.새 SSH 사용자가 추가됩니다.

9단계. (선택 사항) SSH 사용자 이름 자격 증명을 수정하려면 원하는 확인란을 클릭하고 Edit를 클릭합니다.Edit SSH User 창이 나타납니다.

10단계. 필요한 변경 후 적용을 누릅니다.

11단계. (선택 사항) SSH 사용자 이름을 삭제하려면 SSH User Authentication Table(SSH 사용자 인증 테이블)에서 원하는 확인란을 선택하고 Delete(삭제)를 클릭하여 삭제합니다.