목표

Smartport는 사용자 정의 또는 기본 제공 매크로를 적용할 수 있는 인터페이스입니다.매크로는 통신 요구 사항을 지원하고 네트워크 장치의 다양한 기능을 활용하도록 스위치를 빠르게 구성하는 데 도움이 됩니다.네트워크 액세스 및 QoS 요구 사항은 인터페이스가 연결된 디바이스(IP 전화, 프린터, 라우터, 액세스 포인트)에 따라 달라집니다. 스마트 포트 기능을 사용하면 공통 구성을 저장하고 공유할 수 있습니다.

이 문서에서는 smartport 유형 설정을 편집하고 매크로 소스를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

인터페이스 설정

1단계. Switch Configuration Utility에 로그인하고 Smartport > InterfaceSettings를 선택합니다.Interface Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Auto Smartport를 활성화하거나 인터페이스에 Smartport 유형을 할당하려면 인터페이스 옆의 라디오 버튼을 클릭하고 Edit를 클릭합니다.Edit Interface Settings 창이 나타납니다.

3단계. 포트/LAG와 현재 연결된 smartport 유형이 Smartport Type 필드에 표시됩니다.Smartport Application 드롭다운 목록에서 특정 smartport 유형을 선택합니다.Smartport Application Method 필드는 smartport 응용 프로그램이 포트/LAG에 적용되는 방법을 표시합니다.예를 들어 SmartPort Application 드롭다운 목록에서 Auto Smartport를 선택한 경우 연결된 디바이스에서 수신한 CDP 및 LLDP 광고를 기준으로 스마트 포트 유형이 할당됩니다.

4단계. 인터페이스가 다운되거나 스위치가 재부팅될 때 인터페이스의 smartport 유형을 유지하려면 Persistent Status 확인란을 선택합니다.이 옵션은 Smartport 응용 프로그램이 Auto Smartport로 설정된 경우에만 적용됩니다.

5단계. 매크로 매개변수에는 세 가지 매개변수가 있습니다.$max_hosts는 첫 번째 매개 변수이며 이 매개 변수에는 포트에서 허용되는 최대 디바이스 수가 포함됩니다.이 매개변수를 편집하려면 매개변수 1 값 필드에 필수 값을 입력합니다.

6단계. $native_vlan은 두 번째 매개변수이며 VLAN ID가 포함됩니다.VLAN은 물리적으로 연결되지 않았지만 동일한 브로드캐스트 도메인에 있는 것처럼 통신하는 호스트 그룹입니다.이 매개변수를 편집하려면 매개변수 2 값 필드에 필요한 값을 입력합니다.

7단계. $voice_vlan은 세 번째 매개변수입니다.음성 VLAN 기능을 사용하면 액세스 포트에서 IP 전화에서 IP 음성 트래픽을 전달할 수 있습니다.이 값은 고정되어 있으므로 편집할 수 없습니다.

8단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

9단계. 닫기를 클릭하여 인터페이스 설정 페이지로 돌아갑니다.

10단계(선택 사항) 인터페이스의 인터페이스 설정을 다른 여러 인터페이스에 복사하려면 특정 인터페이스 옆의 라디오 버튼을 클릭한 다음 Copy Settings(설정 복사)를 클릭합니다.

11단계. 이제 구성 복사 필드에 필요한 인터페이스 값을 입력합니다.

12단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

13단계. 닫기를 클릭하여 인터페이스 설정 페이지로 돌아갑니다.