목표

Smartport는 사용자 정의 또는 기본 제공 매크로를 적용할 수 있는 인터페이스입니다.매크로는 통신 요구 사항을 지원하고 네트워크 장치의 다양한 기능을 활용하도록 스위치를 빠르게 구성하는 데 도움이 됩니다.네트워크 액세스 및 QoS 요구 사항은 인터페이스가 연결된 디바이스(IP 전화, 프린터, 라우터 또는 액세스 포인트)에 따라 달라집니다. SmartPort 기능을 사용하면 공통 구성을 저장하고 공유할 수 있습니다.매크로는 CLI 명령의 스크립트입니다.

이 문서에서는 smartport 유형 설정을 편집하고 Sx500 Series Stackable Switch에서 매크로 소스를 보는 방법에 대해 설명합니다.

참고:매크로는 스위치의 CLI로 정의할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

Smartport 유형 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Smartport > Smartport Type Settings를 선택합니다.[Smartport 유형 설정] 페이지가 열립니다.

2단계(선택 사항) 특정 smartport 유형의 smartport 매크로를 보려면 Smartport Type 필드 옆의 라디오 버튼을 클릭한 다음 View Macro Source(매크로 소스 보기)를 클릭합니다.

3단계. 매크로의 매개 변수를 편집하거나 사용자 정의 매크로를 할당하려면 smartport 유형 옆의 라디오 버튼을 클릭하고 편집을 클릭합니다.Edit Smartport Type Settings 창이 나타납니다.

4단계. (선택 사항) Port type 드롭다운 목록에서 포트 유형을 선택하여 원하는 포트 유형의 컨피그레이션을 편집합니다.

참고:Macro Name 필드는 smartport 유형에 구성된 매크로 이름을 표시합니다.

5단계. 원하는 Smartport 매크로 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 기본 제공 매크로 — 기본 제공 매크로입니다.

· 사용자 정의 매크로 — 사용자가 CLI에서 생성한 매크로입니다.

6단계. 사용자 정의 매크로를 선택한 경우 사용자 정의 매크로 드롭다운 목록에서 매크로 이름을 선택합니다.

7단계. 매크로 매개 변수 필드에서 매크로의 매개 변수 집합을 최대 두 개까지 편집할 수 있습니다.세 번째 매개변수는 기본 음성 VLAN에 대한 것입니다.사용 가능한 매개변수는 다음과 같습니다.

· 매개변수 이름 — 매개변수 이름을 표시합니다.

· 매개변수 값 — 매개변수에 설정된 값을 표시합니다.이 값을 편집하려면 매개변수 값 필드에 이 매개변수의 새 값을 입력합니다.

· 매개변수 설명 — 이 매개변수에 대한 설명을 표시합니다.

8단계. 적용을 클릭합니다.