목표

QoS(Quality of Service) 고급 모드는 신뢰 모드를 활성화하는 데 사용됩니다.신뢰 모드는 네트워크의 특정 도메인을 신뢰할 수 있는 도메인으로 정의하는 데 사용됩니다.해당 도메인 패킷 내에서 802.1p 우선 순위 및 DSCP(Differential Services Code Point)로 표시되어 필요한 서비스 유형을 알립니다.신뢰 모드에서는 CoS/802.1p(Class of Service) 및 DSCP를 사용합니다.CoS/802.1p는 스위치에서 보안 네트워크로 나가는 네트워크 트래픽의 우선 순위를 지정하는 데 사용됩니다.DSCP는 패킷의 QoS 레벨을 평가하는 데 사용됩니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 QoS 고급 모드 전역 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

QoS 고급 모드 전역 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하여 QoS(서비스 품질) > QoS 고급 모드 > 전역 설정을 선택합니다.전역 설정 페이지가 열립니다.

2단계. 원하는 신뢰 모드에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.패킷 CoS 레벨 및 DSCP 태그가 별도의 대기열에 매핑되는 경우, 신뢰 모드에서는 패킷이 할당되는 대기열을 결정합니다.

· CoS/802.1p — 트래픽은 VLAN 태그의 VPT(VLAN Priority Tag) 필드를 기반으로 큐에 매핑됩니다.수신 패킷에 VLAN 태그가 없는 경우, 포트별 기본 CoS/802.1p 값을 기반으로 트래픽이 대기열에 매핑됩니다.이는 레이어 2 QoS입니다.

· DSCP — 모든 IP 트래픽은 IP 헤더의 DSCP 필드를 기반으로 대기열에 매핑됩니다.트래픽이 IP 트래픽이 아닌 경우 최상의 노력 대기열에 매핑됩니다.이는 레이어 3 QoS입니다.

· CoS/802.1p-DSCP — 모든 비 IP 트래픽은 CoS/802.1p를 사용하여 매핑됩니다.모든 IP 트래픽은 DSCP를 통해 매핑됩니다.

3단계. 원하는 모드 상태에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.이렇게 하면 정책을 생성할 필요 없이 CoS/DSCP를 신뢰할 수 있습니다.

· 신뢰할 수 있음 — CoS/DSCP 신뢰

· 신뢰할 수 없음 — CoS/DSCP를 신뢰하지 않습니다.인터페이스에 구성된 기본 CoS 값은 인터페이스에 도착하는 트래픽의 우선순위를 지정하는 데 사용됩니다.

참고:인터페이스에 정책이 있는 경우 Default Mode Status 필드는 관련이 없습니다.이 인터페이스는 정책 설정의 우선 순위를 지정합니다.

4단계. Override Ingress DSCP 필드에서 Enable을 선택하여 수신 패킷의 원래 DSCP 값을 DSCP Override Table에 설정된 새 값으로 재지정합니다.스위치는 이그레스 큐잉에 새 DSCP 값을 사용합니다.또한 패킷의 원래 DSCP 값을 새 DSCP 값으로 대체합니다.

5단계. Override Ingress DSCP(인그레스 DSCP 재정의)가 활성화된 경우 DSCP Override Table(DSCP 재정의 테이블)을 클릭하여 DSCP를 재구성합니다.DSCP Override Table 페이지가 열립니다.

6단계. DSCP 재정의 테이블을 구성합니다.

· DSCP In — 대체 값으로 처리해야 하는 수신 패킷의 값을 표시합니다.

· DSCP Out — DSCP Out 드롭다운 목록에서 해당 DSCP In 값에 대해 원하는 DSCP Out 값을 선택합니다.

7단계. (선택 사항) Restore Defaults(기본값 복원)를 클릭하여 DSCP Out 값을 기본값으로 복원합니다.기본값은 DSCP Out 값이 해당 DSCP In 값과 동일한 경우입니다.

8단계. DSCP Override Table(DSCP 재정의 테이블)에서 Apply(적용)를 클릭합니다.

9단계. 적용을 클릭합니다.