목표

기본 경로는 비로컬 트래픽을 링크 로컬 주소로 라우팅하는 데 도움이 됩니다.IPv6 인터페이스를 사용하는 스위치에는 하나의 고정 기본 라우터만 구성할 수 있습니다.동적 기본 라우터는 스위치 IPv6 인터페이스로 전송되는 경로 알림이며 수동으로 삭제할 수 없는 경우 고정 기본 경로를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.이 문서의 목적은 Sx500 Series Stackable Switch에서 IPv6 기본 라우터 목록을 구성하는 것입니다.이 문서는 기본 IPv6 라우터 주소를 구성하고 보는 데 도움이 됩니다.IPv6 주소는 컴퓨터의 네트워크 인터페이스를 식별하는 데 사용됩니다.

참고:라우터를 Link Local 인터페이스에 정적으로 할당하려면 Link Local 인터페이스를 구성해야 합니다.자세한 내용은 SX500 Series Stackable Switch의 IPV6 Interface Configuration을 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

IPv6 글로벌 컨피그레이션

기본 IPv6 라우터 주소 추가

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인합니다.SX500 디바이스가 Layer 2 모드인 경우 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Default Router List(IPv6 기본 라우터 목록)를 선택합니다.SX500 디바이스가 레이어 3 모드에 있는 경우 IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Default Router List를 선택합니다.IPv6 기본 라우터 목록 페이지가 열립니다.

· 기본 라우터 IPv6 주소 — 이 매개변수는 기본 라우터의 링크 로컬 IP 주소를 표시합니다.

· 인터페이스 — 이 매개변수는 기본 라우터가 있는 발신 인터페이스를 표시합니다.

· 유형 — 이 매개변수는 기본 라우터 컨피그레이션의 유형을 표시합니다.

- 고정 — 기본 라우터가 수동으로 추가되었음을 나타냅니다.

- 동적 — 기본 라우터가 동적으로 추가됨을 나타냅니다.

· 상태 — 기본 라우터의 상태입니다.

- 미완료 — 주소의 확인이 현재 진행 중임을 나타냅니다.

- 연결 가능 — 도달 가능 시간 내에 확인 메시지가 수신되었음을 나타냅니다.

- 부실 — 이전에 알려진 인접 네트워크에 이제 연결할 수 없음을 나타냅니다.트래픽을 전송할 때까지 아무 작업도 수행되지 않습니다.

- 지연 — 이전에 알려진 인접 네트워크에 이제 연결할 수 없음을 나타냅니다.이 상태는 지연 시간이 경과할 때까지 그대로 유지되며, 이 경우 상태가 Probe로 변경됩니다.

- 프로브 — 인접 네트워크를 사용할 수 없으며, 상태를 확인하기 위해 유니캐스트 인접 디바이스 요청 프로브가 전송되었음을 나타냅니다.

2단계. Add(추가)를 클릭하여 고정 기본 라우터를 추가합니다.Add Default Router 창이 나타납니다.

참고:Link Local Interface 필드에 링크 로컬 인터페이스가 표시됩니다.인터페이스는 LAG, 포트, 터널 또는 VLAN일 수 있습니다.

3단계. Default Router IPv6 Address 필드에 테이블에 추가할 라우터의 기본 IPv6 주소를 입력합니다.

4단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

기본 라우터 IPv6 주소 편집

5단계.편집해야 하는 IPv6 Default 라우터 테이블에서 고정 IPv6 주소를 선택하고 Edit를 클릭합니다.

6단계. Default Router IPv6 Address(기본 라우터 IPv6 주소) 필드에서 필요한 사항을 변경하고 Apply(적용)를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

기본 라우터 IPv6 주소 삭제

7단계. 삭제해야 하는 IPv6 Default 라우터 테이블에서 고정 IPv6 주소를 선택하고 Delete(삭제)를 클릭합니다.