목표

MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)는 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)의 확장입니다.MSTP는 VLAN의 유용성을 더욱 발전시킵니다.MSTP는 각 VLAN 그룹에 대해 별도의 스패닝 트리를 구성하고 각 스패닝 트리 내에서 하나의 가능한 대체 경로를 제외한 모든 대체 경로를 차단합니다.MSTI(Multiple Spanning Tree Instance)는 인스턴스에 매핑되는 VLAN에서 패킷을 브리징하는 루프 프리 토폴로지를 계산하고 구축합니다.

MSTP 인터페이스 설정은 모든 MST 인스턴스에 대한 포트 MSTP 설정을 구성하는 데 사용됩니다.또한 프로토콜에서 학습된 통계를 보는 데 사용됩니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 MSTP 인터페이스 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:MSTP의 인터페이스 설정을 구성하기 전에 Multiple STP 모드 작업을 선택해야 합니다.SX500 Series Stackable Switch의 STP(Spanning Tree Protocol) 구성을 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

MSTP 인터페이스 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Spanning Tree(스패닝 트리) > MSTP Interface Settings(MSTP 인터페이스 설정)를 선택합니다.MSTP Interface Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Instance Equals To 드롭다운 목록에서 편집할 인스턴스를 선택합니다.

3단계. Interface Type Equals To 드롭다운 목록에서 MSTP 인터페이스 설정을 적용할 인터페이스를 선택합니다.

4단계. 이동을 클릭합니다.

인터페이스 설정 편집

1단계. 수정할 포트 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭하고 Edit(수정)를 클릭합니다.Edit MSTP Interface Settings 창이 나타납니다.

2단계. (선택 사항) Instance ID 드롭다운 목록에서 원하는 인스턴스를 선택합니다.

3단계. (선택 사항) Interface 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 장치/슬롯 — 장치/슬롯 및 포트 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다.유닛에서는 스위치가 활성 상태인지 아니면 스택의 멤버인지를 식별합니다.슬롯은 어떤 스위치가 어떤 슬롯에 연결되어 있는지 식별합니다(슬롯 1은 SF500이고 슬롯 2는 SG500). 사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 확인하십시오.새 용어 용어집.

· 지연 — LAG 드롭다운 목록에서 원하는 LAG를 선택합니다.LAG(Link Aggregate Group)는 여러 포트를 함께 연결하는 데 사용됩니다.LAG는 대역폭을 늘리고, 포트 유연성을 높이며, 포트 사용을 최적화하기 위해 두 디바이스 간의 링크 이중화를 제공합니다.

4단계. Interface Priority 드롭다운 목록에서 원하는 우선순위를 선택합니다.우선 순위 값은 브리지에 루프를 형성할 수 있는 두 개의 포트가 있을 때 포트 선택을 결정합니다.우선순위가 낮은 포트가 포워딩 포트로 선택되고 다른 포트가 차단됩니다.

5단계. 경로 비용은 스위치 간의 대역폭에 의해 계산됩니다.경로 비용에 따라 루트 포트가 선택됩니다.루트 브리지에 대한 경로 비용이 가장 낮은 포트가 루트 포트가 됩니다.경로 비용 필드에서 원하는 경로 비용에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 기본값 사용 — 시스템에서 생성한 기본 비용을 사용합니다.

· 사용자 정의 — 사용자 정의 필드에 경로 비용 값을 입력합니다.

다음 정보가 표시됩니다.

· Port Status — 선택한 포트의 RSTP 상태.

- Disabled(비활성화됨) - 포트에서 STP가 비활성화됩니다.

- 차단 — 포트가 차단되었습니다.포트는 트래픽을 전달하거나 MAC 주소를 학습할 수 없습니다.포트는 BPDU 데이터를 전달할 수 있습니다.

- 포워딩 — 포트에서 트래픽을 포워딩하고 새 MAC 주소를 학습할 수 있습니다.

· 역할 — STP가 STP 경로를 제공하기 위해 할당한 포트의 역할.사용 가능한 역할은 다음과 같습니다.

- 루트 — 패킷을 루트 브리지로 전달하는 가장 저렴한 경로가 있습니다.

- Designated(지정됨) - 브리지가 LAN에 연결되는 인터페이스로, LAN에서 루트 브리지로 가는 가장 저렴한 경로를 제공합니다.

- 대체 — 루트 인터페이스에서 루트 브리지에 대한 대체 경로를 제공합니다.

- Backup — 지정된 포트에 대한 백업 경로를 제공합니다.백업 포트는 LAN에서 공유 세그먼트에 대해 둘 이상의 연결이 설정된 경우에도 사용됩니다.

- Disabled(비활성화됨) — 포트가 스패닝 트리에 참여하지 않습니다.

- 경계 — 포트는 경계 포트입니다.경계 포트는 인스턴스 0에서 상태가 할당됩니다.

· 모드 — 기존 STP 또는 RSTP와 같은 스패닝 트리의 현재 모드입니다.

· 유형 — MST 포트의 유형은 다음과 같습니다.

- 경계 — 원격 영역의 LAN에 MST 브리지를 연결합니다.링크의 반대쪽에 연결된 디바이스가 RSTP 또는 STP 모드를 사용하는지 여부를 나타냅니다.

- 내부 — 포트는 내부 포트입니다.

· 지정된 브리지 ID — 공유 LAN을 루트에 연결하는 브리지의 ID입니다.

· 지정 포트 ID — 공유 LAN을 루트에 연결하는 지정 브리지의 ID입니다.

· 지정 비용 — STP 토폴로지의 포트 비용입니다.비용이 낮으면 STP에서 루프를 탐지하면 포트가 차단될 가능성이 줄어듭니다.

· 남은 홉스 — 다음 목적지까지의 홉의 수입니다.

· 전달 전환 — 포트가 전달 상태에서 차단 상태로 변경된 횟수입니다.

6단계. 적용을 클릭합니다.