목표

DSCP(Differential Services Code Point)는 레이어 3에 있는 패킷의 QoS 레벨을 평가하는 것입니다. 프로파일 외 패킷은 지정된 QoS 제한을 초과하는 트래픽 흐름의 일부입니다.클래스 맵에 할당된 폴리서는 이 트래픽에 수행할 작업을 지정합니다.

트래픽 플로우가 지정된 QoS 한도를 초과하고 이 초과 조치가 프로파일 DSCP 외부에서 발생할 경우 스위치는 원래 값을 프로파일 외 IP 패킷의 새 값으로 다시 매핑합니다.또한 프로파일 외 패킷에서 원래 값을 새 DSCP 값으로 물리적으로 대체합니다.

이 문서의 목적은 스위치에서 프로필 외 DSCP 매핑을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

프로파일 외 DSCP 매핑 컨피그레이션

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하여 QoS(서비스 품질) > QoS 고급 모드 > 프로파일 외 DSCP 매핑을 선택합니다.Out of Profile DSCP Mapping 페이지가 열립니다.

제공되는 QoS 서비스(Silver, Gold 및 Platinum 서비스)의 세 가지 레벨이 있는 예를 들어 보겠습니다. 이러한 서비스에 지정된 수신 DSCP 값은 각각 100, 200 및 300입니다.이러한 트래픽이 동일한 트래픽 레벨을 사용하는 다른 서비스 제공자로 전달되지만 이 트래픽을 나타내는 데 사용되는 DSCP 값이 400, 500 및 600인 경우 발신 값에 매핑될 때 Out of Profile 매핑이 수신 값을 변경합니다.Out of Profile DSCP Mapping 페이지에서는 스위치의 수신 및 발신 트래픽의 DSCP 값을 변경할 수 있습니다.DSCP In은 들어오는 패킷의 DSCP 값 및 대체 값에 매핑해야 하는 값을 표시합니다.

2단계. 드롭다운 목록에서 수신 값이 매핑되는 DSCP 출력 값을 선택합니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 실행 중인 컨피그레이션 파일을 업데이트합니다.

참고:기본값 복원을 클릭하면 기본값이 복원됩니다.