목표

IPv4 Interface 페이지에서는 디바이스에서 DHCP를 통해 동적으로 IP 주소를 수신할지 아니면 사용자가 정의한 IP 주소를 정적으로 수신할지를 선택할 수 있습니다.스위치에 실행 중인 DHCP 서버가 없으면 IP 주소를 정적으로 할당해야 합니다.

이 문서의 목적은 요구 사항에 따라 IPv4 인터페이스를 정적으로 또는 동적으로 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

동적 IPv4 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv4 Interface(IPv4 인터페이스)를 선택합니다.IPv4 Interface 페이지가 열립니다.

2단계. 관리 VLAN 드롭다운 목록에서 관리 VLAN으로 사용할 VLAN을 선택합니다.기본적으로 관리 VLAN은 1입니다.

3단계. IP Address Type 필드에서 Dynamic을 클릭합니다.

4단계. (선택 사항) Renew IP Address Now(IP 주소 지금 갱신) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 즉시 IP 주소를 갱신합니다.

5단계. 적용을 누릅니다.

고정 IPv4 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv4 Interface(IPv4 인터페이스)를 선택합니다.IPv4 Interface 페이지가 열립니다.

2단계. 관리 VLAN 드롭다운 목록에서 관리 VLAN으로 사용할 VLAN을 선택합니다.기본적으로 관리 VLAN은 1입니다.

3단계. IP Address Type 필드에서 Static을 클릭합니다.

4단계. IPv4 인터페이스의 IP 주소를 IP Address 필드에 입력합니다.

5단계. Mask 필드에서 원하는 마스크 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 네트워크 마스크 — 4단계에서 입력한 IP 주소의 서브넷 마스크를 입력합니다.

· Prefix Length — 4단계에서 입력한 IP 주소의 접두사 길이를 입력합니다. Prefix length는 주소의 네트워크 비트 수입니다(예: Class B 주소에는 16개, Class C 주소에는 24개).

6단계. Administrative Default Gateway 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭하여 웹 구성 유틸리티의 디바이스에 액세스합니다.

· 사용자 정의 — 필드에 원하는 기본 게이트웨이 IP 주소를 입력합니다.

· 없음 — 이 옵션은 기본 게이트웨이 IP 주소를 사용하지 않도록 선택합니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.