목표

관리자는 SX500 Series Stackable Switch의 CPU 사용률을 지속적으로 관찰해야 합니다.과도한 트래픽이 CPU에 부담을 주지 않아 스위치 속도가 느려질 수 있습니다.스위치에서 처리하는 트래픽의 종류는 관리 트래픽, 프로토콜 트래픽, 스누핑 트래픽입니다.CPU 사용률은 스위치의 CPU 사용 현황을 모니터링하는 방법입니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 CPU(Central Processing Unit) 사용률을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

CPU 사용률 컨피그레이션

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 진단 > CPU 활용률을 선택합니다.CPU Utilization(CPU 사용률) 페이지가 열립니다.

2단계. CPU 활용률 필드에서 사용을 선택하여 CPU 활용률 모니터링을 활성화합니다. 기본값이 선택됩니다.

3단계. Refresh Rate(새로 고침 빈도) 필드에서 CPU Utilization(CPU 사용률) 그래프의 원하는 새로 고침 속도에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.새로 고침 빈도를 선택한 후 데이터가 스트리밍되기 시작합니다.

· 새로 고침 안 함 — CPU 사용률 샘플이 사용되지 않습니다.

· 15초— CPU 사용률 샘플은 15초마다 수행됩니다.

· 30초— CPU 사용률 샘플은 30초마다 수행됩니다.

· 60초— CPU 사용률 샘플은 60초마다 수행됩니다.

참고: CPU Input Rate 필드에는 CPU가 수신하는 초당 프레임 수가 표시됩니다.사용률은 Y(세로) 축이 사용된 CPU의 백분율로, X(가로) 축이 샘플 숫자로 차트에 표시됩니다. 소규모 배포에서는 일반 백분율이 50% 미만이지만 대규모 배포에서는 높은 백분율이 정상일 수 있습니다.스패닝 트리, IP 라우팅 테이블 업데이트, Cisco IOS 명령, 브로드캐스트 스톰과 같은 프로세스는 CPU 사용률이 높을 수 있습니다.

4단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.