목표

포트 미러링은 네트워크 트래픽을 모니터링하는 데 사용되는 방법입니다.포트 미러링을 사용하면 네트워크 디바이스의 포트(소스 포트)에 있는 수신 및 발신 패킷의 복사본이 패킷이 조사되는 다른 포트(대상 포트)로 전달됩니다.네트워크 관리자가 진단 도구로 사용합니다.

이 문서의 목적은 Sx500 Series Stackable Switch에서 포트 및 VLAN을 미러링하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

포트 및 VLAN 미러링

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Diagnostic(진단) > Port and VLAN Mirroring(포트 및 VLAN 미러링)을 선택합니다.Port and VLAN Mirroring(포트 및 VLAN 미러링) 페이지가 열립니다.

2단계. Destination Port 확인란을 선택하여 필터를 활성화합니다.이 옵션을 사용하면 대상 포트를 기반으로 포트 및 VLAN 미러링 테이블을 수동으로 필터링할 수 있습니다.

3단계. Destination Port 드롭다운 목록에서 대상 포트를 선택합니다.

4단계. 이동을 클릭합니다.

포트 및 VLAN 미러링 추가

1단계. Add(추가)를 클릭하여 새 포트 또는 VLAN 미러를 추가합니다.Add Port and VLAN Mirroring 페이지가 열립니다.

2단계. (선택 사항) Unit/Slot 및 Port 드롭다운 목록에서 대상 장치, 슬롯 및 포트를 선택합니다.패킷 복사본이 전송되는 포트입니다.포트가 분석기 대상 포트로 식별되면 모든 항목이 제거될 때까지 분석기 대상 포트로 유지됩니다.

3단계. 원하는 소스 인터페이스 유형에 대한 라디오 버튼을 클릭하고 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· 유닛/슬롯 및 포트 — 유닛은 스위치가 활성 상태인지 아니면 스택의 멤버인지 식별합니다(유닛 1은 활성 상태이고 유닛 2는 멤버임). 슬롯은 어떤 유형의 스위치가 사용되는지 식별합니다(슬롯 1은 SF500이고 슬롯 2는 SG500). Unit/Slot 드롭다운 목록에서 원하는 옵션을 선택합니다.Port 드롭다운 목록에서 소스 포트로 설정할 포트를 선택합니다.사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 확인하십시오.새 용어 용어집.

· VLAN — VLAN 드롭다운 목록에서 모니터링할 원하는 VLAN을 선택합니다.VLAN을 사용하면 호스트 그룹이 위치에 관계없이 동일한 물리적 네트워크에 있는 것처럼 통신할 수 있습니다.

참고:  소스 인터페이스는 대상 포트와 같을 수 없습니다.

4단계. 장치/슬롯 및 포트를 3단계에서 클릭한 경우 모니터링할 트래픽 유형에 대해 원하는 유형 라디오 버튼을 클릭합니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· Tx — 이 옵션은 발신 패킷의 포트 미러링을 허용합니다.

· Rx — 이 옵션은 수신 패킷의 포트 미러링을 허용합니다.

· Tx 및 Rx — 이 옵션은 수신 및 발신 패킷의 포트 미러링을 허용합니다.

5단계. 적용을 누릅니다.

포트 및 VLAN 미러 수정

1단계. Port 및 VLAN Mirroring Table(포트 및 VLAN 미러링 테이블)에서 원하는 항목을 편집할 수 있는 확인란을 선택합니다.

2단계. Edit(수정)를 클릭합니다.Edit Port and VLAN Mirror(포트 및 VLAN 미러 수정) 페이지가 열립니다.

참고: VLAN을 소스 인터페이스로 선택한 경우 편집할 수 없습니다.

3단계. 사용 가능한 옵션에서 원하는 유형을 클릭합니다.

· Tx — 이 옵션은 발신 패킷의 포트 미러링을 허용합니다.

· Rx — 이 옵션은 수신 패킷의 포트 미러링을 허용합니다.

· Tx 및 Rx — 이 옵션은 수신 및 발신 패킷의 포트 미러링을 허용합니다.

4단계. 적용을 클릭합니다.

포트 또는 VLAN 미러 삭제

1단계. Port 및 VLAN Mirroring Table(포트 및 VLAN 미러링 테이블)에서 원하는 항목이 삭제되도록 하려면 확인란을 선택합니다.

2단계. 삭제를 클릭합니다.