목표

MAC(Medium Access Control) 주소는 네트워크 디바이스에 할당된 고유한 데이터 링크 레이어 주소입니다.데이터 링크 레이어 디바이스인 스위치는 프레임을 대상 포트로 전달하도록 MAC 주소 테이블을 유지합니다.스위치의 MAC 주소 테이블 항목은 정적으로 또는 동적으로 구축됩니다.

동적 MAC 주소 테이블은 수신된 프레임의 MAC 소스 주소로 구성됩니다.대상 MAC 주소가 동적 MAC 주소 테이블에 표시되지 않으면 스위치가 프레임을 플러딩합니다.목적지 시스템이 응답할 때 스위치는 관련 MAC 소스 주소 및 포트 ID를 주소 테이블에 추가합니다.그런 다음 스위치는 모든 포트를 플러딩하지 않고 후속 프레임을 해당 포트로 전달합니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 에이징 시간 및 동적 MAC 주소를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 시리즈

- SG500X 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.4.8.06

동적 MAC 주소 에이징 시간 관리

동적 MAC 주소 관리는 다음 섹션에 나와 있는 것처럼 동적 MAC 주소 에이징 시간 및 동적 MAC 주소 쿼리의 컨피그레이션으로 구성됩니다.

참고:사용 중인 디바이스의 정확한 모델에 따라 이미지가 약간 다를 수 있습니다.아래 이미지는 SG500X-48MP 스위치에서 가져온 것입니다.

1단계. 스위치 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 MAC Address Tables(MAC 주소 테이블) > Dynamic Address Settings(동적 주소 설정)를 선택합니다.

2단계. Dynamic Address Settings(동적 주소 설정) 페이지에서 비활성 MAC 주소가 Aging Time 필드의 동적 MAC 주소 테이블에서 제거되기 전까지 경과해야 하는 기간을 입력합니다.범위는 10~630초입니다.

참고:이 예에서는 300을 입력합니다.이것이 기본값입니다.

3단계. 설정   을 저장하려면 클릭합니다.

동적 MAC 주소 쿼리 구성

1단계. 탐색 패널에서 MAC Address Tables(MAC 주소 테이블) > Dynamic Addresses(동적 주소)를 선택합니다.

동적 MAC 주소 쿼리는 알려진 정보에 따라 다음 방법 중 하나로 수행됩니다.

- Filter(필터) - Filter(필터) 영역에 제공된 값을 기반으로 동적 주소 테이블을 필터링합니다.

- Dynamic Address Table Sort Key(동적 주소 테이블 정렬 키) - Dynamic Address Table Sort Key(동적 주소 테이블 정렬 키) 드롭다운 목록에서 선택한 키를 기반으로 동적 주소 테이블을 필터링합니다.

필터 방법별 동적 MAC 주소 쿼리

2단계. Filter 영역에서 원하는 쿼리 조건을 확인합니다.

- VLAN ID equals to(VLAN ID 같음) - 쿼리가 수행되는 VLAN의 VLAN ID를 입력합니다.

- MAC Address equals to(MAC 주소 같음) - 쿼리가 수행되는 스위치에 있는 인터페이스의 MAC 주소를 입력합니다.

- Interface equals to - 쿼리를 수행할 다음 인터페이스 유형 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

- Unit/Slot and Port(유닛/슬롯 및 포트) - 스택에 있는 유닛(활성, 멤버, 대기)의 유닛 ID와 스택에서 사용할 수 있는 확장 슬롯 수입니다.이 스위치는 최대 4개의 유닛을 지원합니다.쿼리를 수행할 포트를 사용하여 Port 드롭다운 목록에서 원하는 포트를 선택합니다.사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 확인하십시오.새 용어 용어집.

- LAG - 스위치의 여러 포트가 결합되어 LAG(Link Aggregation Group)라는 단일 그룹을 형성합니다. 이 스위치는 최대 8개의 LAG를 지원합니다.LAG 드롭다운 목록에서 원하는 LAG를 선택합니다.

참고:이 예에서는 모든 조건이 확인되고 각 필드에 다른 값이 선택되고 입력됩니다.

3단계. Go 버튼을 클릭하여 Filter(필터) 영역에서 선택한 조건을 기반으로 동적 주소 테이블을 필터링합니다.

4단계. (선택 사항) Clear Filter(필터 지우기) 버튼을 클릭하여 조건 중 하나를 선택 취소하고 Filter(필터) 영역의 필드를 지웁니다.

정렬 키 방법별 동적 MAC 주소 쿼리

1단계. Dynamic Address Table Sort Key(동적 주소 테이블 정렬 키) 드롭다운 목록에서 원하는 키를 선택합니다.드롭다운 목록에는 VLAN ID, MAC 주소 및 인터페이스가 포함되어 있습니다.

참고:이 예에서는 VLAN ID가 선택됩니다.

2단계. 이동 단추를 눌러 동적 주소 테이블을 정렬합니다.

3단계. (선택 사항) 다음을 클릭합니다. Dynamic Address Table(동적 주소 테이블)에서 MAC 주소를 지우려면 버튼을 클릭합니다.

4단계. 구성을 영구적으로 저장하려면 웹 기반 유틸리티의 상단 부분에 있는 깜박임  버튼을 클릭합니다.

(c) 2017 Cisco Systems, Inc. 모든 권한은 당사에 있습니다.