목표

QoS 기본 모드에서는 네트워크의 특정 도메인을 신뢰할 수 있는 도메인으로 구성할 수 있습니다.이 도메인 내의 패킷은 802.1p 우선 순위 및/또는 DSCP로 표시되어 해당 패킷에 적용해야 하는 서비스 유형을 나타냅니다.패킷은 지정된 우선순위를 기준으로 특정 출력 대기열에 할당됩니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable 스위치에서 QoS 기본 모드에서 QoS 인터페이스 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

인터페이스 설정

참고:기본 모드를 구성하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

· QoS 속성 페이지에서 기본 모드를 활성화해야 합니다.이 컨피그레이션은 Sx500 Series Stackable Switch의 QoS 속성 구성을 참조하십시오.

· 전역 설정 페이지에서 신뢰 모드를 구성합니다.이 스위치는 CoS/802.1p 신뢰 모드 및 DSCP 신뢰 모드를 지원합니다.CoS/802.1p 신뢰 모드는 VLAN 태그의 802.1p 우선순위를 사용합니다.DSCP 신뢰 모드는 IP 헤더의 DSCP 값을 사용합니다.이 컨피그레이션은 Sx500 Series Stackable Switch의 QoS(Quality of Service) 기본 모드에 대한 글로벌 설정을 참조하십시오.

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하고 QoS(서비스 품질) > QoS 기본 모드 > 인터페이스 설정을 선택합니다.Interface Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Interface Type(인터페이스 유형) 드롭다운 목록에서 Port of Unit(포트) 또는 LAG(LAG)를 선택하고 Go(이동)를 클릭하여 포트 또는 LAG 목록을 표시합니다.

3단계. 수정할 포트 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭하고 편집을 클릭합니다.

참고:Copy Settings(설정 복사)를 클릭하면 선택한 포트의 설정을 다른 포트로 복사할 수 있습니다.

4단계. Interface 필드에서 원하는 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 장치/슬롯 및 포트 — 장치/슬롯 및 포트 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다.이는 선택한 단일 포트에만 적용됩니다.

· LAG — LAG 드롭다운 목록에서 선택합니다.구성할 LAG입니다.이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

5단계. QoS 상태 필드에서 사용을 선택하여 QoS를 활성화합니다. QoS 상태가 활성화된 경우 포트는 CoS/802.1p 또는 DSCP인 시스템 전반의 신뢰 모드를 기준으로 우선 순위를 지정합니다.QoS 상태가 포트에서 모든 인바운드 트래픽을 활성화하지 않으면 포트가 최선형 작업 대기열에 매핑되며 우선 순위가 발생하지 않습니다.

6단계. 적용을 클릭합니다.Interface Settings 페이지가 다시 열리고 편집된 포트가 표시됩니다.