목표

멀티캐스트는 한 호스트에서 그룹의 선택한 호스트로 데이터 패킷을 전송하는 네트워크 레이어 기술입니다.하위 레이어에서 스위치는 하나의 호스트만 수신하려고 해도 모든 포트에서 멀티캐스트 트래픽을 브로드캐스트합니다.MLD(Multicast Listener Discovery) 스누핑은 IPv6 멀티캐스트 트래픽을 원하는 호스트에만 전달하는 데 사용됩니다.

스위치에서 MLD 스누핑이 활성화되면 IPv6 라우터와 인터페이스에 연결된 멀티캐스트 호스트 간에 교환되는 MLD 메시지를 탐지합니다.그런 다음 IPv6 멀티캐스트 트래픽을 제한하는 테이블을 유지 관리하고 이를 수신하려는 포트에 동적으로 전달합니다.

MLD 스누핑을 구성하기 전에 멀티캐스트 그룹 컨피그레이션이 필요합니다.멀티캐스트 그룹 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 Sx500 Series Stackable Switches의 IP 멀티캐스트 그룹 생성 및 컨피그레이션 문서를 참조하십시오.

이 문서의 목적은 Sx500 Series Stackable Switch에서 MLD 스누핑을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

MLD 스누핑 구성

1단계. 스위치에서 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > MLD Snooping(MLD 스누핑)을 선택합니다.

참고:MLD 스누핑을 수행하려면 스위치에서 브리지 멀티캐스트 필터링 및 MLD 스누핑을 활성화해야 합니다.

2단계. MLD Snooping Status(MLD 스누핑 상태) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 스위치가 멀티캐스트 트래픽을 수신하도록 요청한 호스트를 결정할 수 있도록 합니다.

3단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

참고:MLD 스누핑은 고정 VLAN(VLAN ID 및 포트 할당으로 수동으로 구성된 VLAN)에서만 허용되며, 동적 VLAN(연결되면 스위치에서 호스트에 동적으로 할당되는 VLAN)에서는 허용되지 않습니다.이 작업을 수행하려면 호스트의 물리적 주소를 이전 버전의 스위치 데이터베이스에 저장해야 합니다.

4단계. 원하는 VLAN ID의 라디오 버튼을 클릭하고 Edit(수정)를 클릭하여 VLAN에서 MLD 스누핑을 구성합니다.

Edit MLD Snooping 창이 나타납니다.

5단계. (선택 사항) VLAN ID 드롭다운 목록에서 원하는 VLAN ID를 선택합니다.

6단계. MLD Snooping Status(MLD 스누핑 상태)의 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 선택한 VLAN에서 멀티캐스트 트래픽 전송을 요청한 호스트를 확인합니다.

7단계. (선택 사항) 멀티캐스트 라우터가 연결된 포트에 대한 자동 학습을 활성화하려면 MRouter Ports Auto Learn의 Enable 확인란을 선택합니다.

8단계. Query Robusness 필드에 1에서 7 범위의 견고성 값을 입력하여 응답하지 않는 호스트를 삭제하기 전에 스위치가 전송하는 MLD 쿼리 수를 나타냅니다.

9단계. Query Interval 필드에 30~18000초 범위의 시간 간격을 입력합니다. 이 시간 간격은 스위치가 쿼리 메시지를 전송합니다.

10단계. Query Max Response Interval 필드에 일반 질의에 삽입된 최대 응답 코드를 결정하는 데 사용되는 지연을 입력합니다.시간 범위는 5~20초입니다.

11단계. 마지막 멤버 쿼리 카운터의 원하는 라디오 버튼 중 하나를 클릭하여 스위치에서 인터페이스에서 쿼리할 호스트 그룹의 멤버가 없다고 가정하기 전에 보낸 그룹별 쿼리 메시지 수를 정의합니다.

· 기본값 사용 — [쿼리 견고성] 필드에 정의된 값과 같은 값입니다.

· User Defined(사용자 정의) — User Defined(사용자 정의) 필드에 1~7의 원하는 값을 입력합니다.

12단계. Last Member Query Interval(마지막 멤버 쿼리 간격) 필드에 스위치에서 그룹별 메시지의 응답을 수신할 때까지 대기할 시간 간격을 입력합니다.시간 범위는 100~25500ms입니다.

13단계. (선택 사항) 스위치가 멤버 포트에 속하지 않은 MLD 트래픽을 차단하는 데 걸리는 시간을 줄이려면 Immediate Leave 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.

14단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.