목표

System Settings 페이지는 스위치의 표시 결과를 사용자 지정하는 데 사용됩니다.표시 내용에는 인증된 사용자만 액세스할 수 있도록 배너 메시지가 포함될 수 있습니다.이 문서의 목적은 Sx500 Series Stackable Switch에서 시스템 관리 설정을 구성하는 데 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

단계별 절차

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리>시스템 설정을 선택합니다. 시스템 설정 페이지가 열립니다.

2단계. System Location(시스템 위치) 필드에 스위치의 물리적 위치에 해당하는 문자 값을 입력합니다.

3단계. 시스템 담당자 필드에 담당자 이름에 해당하는 문자 값을 입력합니다.

4단계. Host Name 필드에서 다음 두 옵션 중 하나를 선택합니다.

· Use Default — 기본 스위치 이름을 사용할 수 있습니다.

· User Defined(사용자 정의) — 필드에 스위치에 할당할 이름을 입력할 수 있습니다.

5단계. Login Banner(로그인 배너) 필드에 Login 페이지에 표시할 텍스트를 입력합니다.

6단계. (선택 사항) 미리 보기를 클릭하여 입력한 텍스트를 봅니다.미리 보기 창을 닫습니다.

7단계. System Settings 페이지에서 Apply를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.