목표

키 체인은 수명이 연결된 여러 키로 구성됩니다.이 수명을 사용하면 관리자가 모든 디바이스의 비밀번호를 수동으로 변경할 필요가 없도록 비밀번호/키를 자동으로 변경할 수 있습니다.키 체인은 디바이스 간 네트워크 연결을 승인하는 데 유용합니다.키 체인은 RIPv2(Routing Information Protocol)와 함께 사용됩니다.

이 문서에서는 SG500X Series Stackable Switch에서 키 체인을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SG500X Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

키 체인 설정

1단계. 스위치의 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Security > Key Management > Key Chain Settings를 선택합니다.키 체인 설정 페이지가 열립니다.

2단계. Add(추가)를 클릭하여 새 키 체인을 추가합니다.Add Key Chain 창이 나타납니다.

3단계. 키 체인 필드에 키 체인의 이름을 입력합니다.

4단계. 키 식별자 필드에 키를 식별하는 값을 입력합니다.

5단계. 키 문자열 필드에 문자열을 입력합니다.이 문자열은 암호 역할을 합니다.다른 디바이스에 동일한 키 문자열이 있는 경우 디바이스에서 정보를 교환할 수 있습니다.

6단계. Accept Life-Time 및 Send Life-Time 필드에서 각각 원하는 수락 Life-Time 및 원하는 전송 Life-Time에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.수락 수명 시간은 키 식별자가 패킷을 받을 수 있는 유효 기간입니다.전송 수명 시간은 키 식별자가 패킷을 전송하는 데 유효한 기간입니다.

· Always Valid(항상 유효함) - 키 식별자의 수명 시간에 제한이 없습니다.키는 항상 유효합니다.

· 사용자 정의 — 키의 수명이 제한됩니다.

7단계. [Life-Time 수락] 필드에서 사용자 정의 라디오 버튼을 누른 경우 [Life-Time 수락] 필드 바로 아래의 필드에 이 값을 입력합니다. [Life-Time 보내기] 필드에서 사용자 정의 라디오 버튼을 누른 경우 [Life-Time 보내기] 필드 바로 아래의 필드에 이 값을 입력합니다.

· 시작 날짜 — 키 식별자가 유효한 가장 빠른 날짜입니다.형식은 Year-Month-Day(YYYY-MMM-DD)입니다.

· 시작 시간 — 키 식별자가 유효한 가장 빠른 시간입니다.형식은 HH:MM:SS(Hour:Minute:Second)입니다.

8단계. Accept Life-Time(수명 수락) 필드 아래에서 원하는 종료 시간에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.Send Life-Time 필드 아래에서 원하는 종료 시간에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Infinite — 키 식별자의 수명 제한은 없습니다.키에 종료 시간이 없습니다.

· 기간 — 키 식별자의 수명 시간 제한이 있습니다.

9단계. Accept Life-Time 필드의 End Time 필드에서 Duration(기간) 라디오 버튼을 클릭한 경우 Days(일), Hours(시간), Minutes(분) 및 Seconds(초) 필드에 키 식별자가 유효한 시간을 입력합니다.  Send Life-Time 필드의 End Time 필드에서 Duration 라디오 버튼을 클릭한 경우 해당 Days, Hours, Minutes 및 Seconds 필드에 키 식별자가 유효한 시간을 입력합니다.

참고:일, 시간, 분 및 초 필드를 입력해야 합니다.빈 공간이 잘못되었습니다.

10단계. 적용을 클릭하여 구성을 저장합니다.

11단계(선택 사항) 동일한 키 체인에 다른 키를 추가하려면 Add(추가)를 클릭하고 3단계의 Key Chain(키 체인) 필드에서 동일한 값으로 3단계부터 10단계까지 반복합니다.

12단계(선택 사항) 특정 키 체인과 연결된 키를 보려면 키 체인 설정 페이지에서 키 설정을 클릭합니다.