목표

RIP(Routing Information Protocol)는 로컬 및 광역 네트워크를 위한 거리 벡터 프로토콜의 유형입니다.라우터를 액티브 또는 패시브로 분류합니다.활성 라우터는 자신의 경로를 다른 라우터에 광고합니다.패시브 라우터는 다른 디바이스를 듣고 광고를 기반으로 경로를 업데이트하지만 광고하지는 않습니다.일반적으로 라우터는 액티브 모드에서 RIP를 실행하는 반면 호스트는 패시브 모드를 사용합니다.RIP는 IGP(Interior Gateway Protocol)입니다.

RIPv2는 RIPv1의 향상된 기능입니다. RIPv2는 클래스 없는 프로토콜이고 RIPv1은 클래스 기반 프로토콜입니다.RIPv2에는 비밀번호 인증이 있지만 RIPv1에는 비밀번호 인증이 없습니다.RIPv2는 멀티캐스트를 사용하고 RIPv1은 브로드캐스트를 사용합니다.

이 문서에서는 SG500X Series Stackable Switch에 IP 인터페이스를 추가하여 RIPv2 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SG500X Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

RIPv2 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > RIPv2 > RIPv2 Settings(RIPv2 설정)를 선택합니다.RIPv2 설정 페이지가 열립니다.

2단계. Add(추가)를 클릭하여 새 IP 인터페이스를 추가합니다.

3단계. IP Address 드롭다운 목록에서 IP 주소를 선택합니다.

4단계. Passive(패시브) 필드에서 Enable(활성화)을 선택하여 선택한 IP 인터페이스에서 RIP 경로 업데이트 메시지를 보내지 못하도록 합니다.

5단계. (선택 사항) 오프셋 필드에 오프셋 값을 입력합니다.이 값은 선택한 인터페이스의 추가 사용 비용을 반영합니다.

6단계. (선택 사항) Authentication Mode(인증 모드) 필드에서 원하는 인증 모드에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 없음 — 인증이 수행되지 않습니다.

· Text — Key Password 필드에 사용되는 키 비밀번호가 인증에 사용됩니다.

· MD5 — Key Chain(키 체인) 필드의 드롭다운 메뉴에서 선택한 키 체인이 인증에 사용됩니다.

참고:MD5 옵션을 사용하려면 키를 이미 정의해야 합니다.

7단계. Default Route 필드에서 Enable을 선택하여 지정된 IP 인터페이스에 기본 경로를 생성합니다.

8단계. Default Route Metric 필드에 메트릭 값을 입력합니다.

9단계. (선택 사항) Distribute list-in 필드에서 Enable을 선택하여 선택한 IP 주소에 대한 RIP 수신 경로를 필터링합니다.액세스 목록 이름 필드의 드롭다운 목록에서 액세스 목록을 선택합니다.

참고:배포 목록을 사용하려면 액세스 목록을 이미 정의해야 합니다.

10단계(선택 사항) 선택한 IP 주소에 대한 RIP 발신 경로를 필터링하려면 Distribute list-out 필드에서 Enable을 선택합니다.액세스 목록 이름 필드의 드롭다운 목록에서 액세스 목록을 선택합니다.

참고:배포 목록 출력을 사용하려면 액세스 목록을 이미 정의해야 합니다.

11단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.