목표

패킷이 LAN에 플러딩되어 많은 트래픽을 유발하고 네트워크 성능을 떨어뜨릴 때 트래픽 폭풍이 발생합니다.브로드캐스트, 멀티캐스트 또는 알 수 없는 유니캐스트 프레임을 수신하면 해당 프레임이 복제되고 복사본이 여러 또는 모든 이그레스 포트로 전송됩니다.따라서 하나의 패킷이 여러 패킷으로 전환되어 트래픽 폭풍을 일으킬 수 있습니다.

트래픽 스톰 제어는 구성된 임계값으로 수신 트래픽 레벨을 확인하고, 이 임계값에 도달하면 포트는 트래픽을 삭제합니다.트래픽 수준이 임계값 수준 아래로 떨어질 때까지 포트가 차단됩니다.그런 다음 정상적으로 다시 전달합니다.이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 Storm Control을 구성하는 단계를 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

스톰 제어 컨피그레이션

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Security > Storm Control을 선택합니다.Storm Control 페이지가 열립니다.

2단계. 포트를 클릭하고 Edit를 클릭합니다.Edit Storm Control 페이지가 표시됩니다.

3단계. (선택 사항) 스톰 제어를 활성화하려면 인터페이스 오른쪽의 드롭다운 목록에서 포트를 선택합니다.

4단계. Storm Control을 활성화하려면 Enable to the right of Storm Control을 선택합니다.

5단계. Storm Control Rate Threshold(스톰 제어 속도 임계값) 필드에 원하는 값을 입력합니다.패킷을 전달할 수 있는 최대 속도(초당 킬로비트)입니다.이 임계값의 기본값은 FE 디바이스의 경우 10,000이고, GE 디바이스의 경우 100,000입니다.

6단계. Storm Control Mode(스톰 제어 모드) 필드에서 라디오 버튼 중 하나를 클릭하여 임계값으로 계산되는 트래픽을 정의합니다.

· 알 수 없는 유니캐스트, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 — 브로드캐스트, 멀티캐스트 및 알 수 없는 유니캐스트 트래픽은 대역폭 임계값에 따라 계산됩니다.

· 멀티캐스트 및 브로드캐스트 — 브로드캐스트 및 멀티캐스트 트래픽은 대역폭 임계값에 따라 계산됩니다.

· 브로드캐스트 전용 — 브로드캐스트 트래픽만 대역폭 임계값으로 계산됩니다.

7단계. Apply(적용)를 클릭하면 Storm Control(스톰 제어)이 수정되고 실행 중인 컨피그레이션 파일이 업데이트됩니다.