목표

Bandwidth(대역폭) 페이지에서는 네트워크 관리자가 Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한)과 Egress Shaping Rate(이그레스 셰이핑 속도)를 정의할 수 있습니다.이러한 값은 시스템이 보내고 받을 수 있는 트래픽의 양을 결정합니다.인그레스 속도 제한은 인그레스 인터페이스에서 수신할 수 있는 초당 비트 수입니다.이 제한을 초과하는 대역폭은 삭제됩니다.인그레스 트래픽은 네트워크 외부에서 시작하여 네트워크로 이동하는 트래픽입니다.이그레스(egress) 트래픽은 네트워크 내부에서 발생하며 네트워크에서 나가는 네트워크 트래픽입니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 인터페이스당 대역폭 제한을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

인터페이스의 대역폭 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Bandwidth를 선택합니다.Bandwidth(대역폭) 페이지가 열립니다.

2단계. Filter(필터) 필드의 Interface Type(인터페이스 유형) 드롭다운 목록에서 인터페이스 유형을 선택하고 Go(이동)를 클릭합니다.

3단계. 원하는 인터페이스 옆의 라디오 버튼을 클릭하고 Edit(수정)를 클릭합니다.편집 창이 열립니다.

4단계. (선택 사항) Unit/Slot 및 Port 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭하고 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

5단계. (선택 사항) 인그레스 제한을 활성화하려면 Ingress Rate Limit 확인란을 선택합니다.이는 특정 포트에서 인그레스(수신) 트래픽을 제한하는 것입니다.

참고: 인그레스 속도 제한을 구성하지 않으려면 7단계로 건너뜁니다.

6단계. 인터페이스에서 허용되는 최대 대역폭 양을 Ingress Rate Limit 필드에 입력합니다.특정 포트에 대한 인그레스 트래픽의 최대 대역폭입니다.

참고: 인터페이스 유형이 LAG인 경우 Ingress Rate Limit 필드는 나타나지 않습니다.

7단계. (선택 사항) 인터페이스에서 이그레스 셰이핑을 활성화하려면 [이그레스 셰이핑 속도] 확인란을 선택합니다. 이그레스 셰이핑은 대상이 데이터의 불규칙한 버스트가 아닌 원활한 데이터 흐름을 예상하는 경우에 유용합니다.

참고: 이그레스 속도 제한을 구성하지 않으려면 10단계로 건너뜁니다.

8단계. CIR(Committed Information Rate) 필드에 이그레스 인터페이스에 허용되는 최대 대역폭을 입력합니다.이는 ISP(인터넷 서비스 공급자)가 제공하는 허용 가능한 대역폭입니다.

9단계. 이그레스 인터페이스에서 허용되는 데이터의 최대 버스트 크기를 Committed Burst Size(커밋된 버스트 크기) 필드에 입력합니다.

참고: 이 양은 허용된 한계를 초과하는 대역폭을 증가하더라도 전송할 수 있습니다.CIR을 초과할 수 있는 허용 속도입니다.

10단계. 적용을 누릅니다.대역폭 구성이 적용됩니다.

11단계(선택 사항) 원하는 인터페이스/포트 옆의 라디오 버튼을 클릭하고 Copy Settings(설정 복사)를 클릭합니다.Copy Settings 창이 나타납니다.

12단계(선택 사항) 제공된 필드에 컨피그레이션을 복사해야 하는 인터페이스를 입력합니다.

13단계. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.