목표

Traceroute는 패킷이 전달되는 IP 경로를 검색합니다.이를 위해 Traceroute는 IP 패킷을 대상 호스트로 보내고 스위치로 다시 전송합니다.Traceroute를 사용하면 스위치와 대상 호스트 간의 각 홉과 각 중단에 대한 왕복 시간을 볼 수 있습니다.또한 Tracroute를 사용하면 네트워크를 통과하는 패킷의 전송 지연을 측정할 수 있습니다.

실시간 시나리오에서 사용자에게 연결 문제가 있고 사용자가 패킷이 대상에 전달되는지 여부를 찾아야 하는 경우 Traceroute를 사용할 수 있습니다.Traceroute는 문제가 있을 경우 패킷이 삭제되는 위치를 정확하게 파악할 수 있습니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 Traceroute를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

Traceroute 컨피그레이션

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > Traceroute를 선택합니다.Traceroute 페이지가 열립니다.

2단계. Host Definition(호스트 정의) 필드에서 라디오 버튼을 클릭합니다.

- IP 주소별 — 이 옵션은 호스트 이름을 통해 호스트를 검색합니다.

- 이름별 — 이 옵션은 IP 주소를 통해 호스트를 검색합니다.

시간 절약:By name(이름별)을 클릭하면 6단계로 건너뜁니다.

3단계. 호스트가 IP 주소로 식별된 경우 원하는 유형의 IPv4 또는 IPv6를 클릭하여 선택한 형식으로 IP 주소를 입력하도록 지정합니다.

참고:IP 버전 6은 스위치에 IPv6이 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다.SX500 Series Stackable Switch의 IPv6 Interface Configuration을 참조하십시오.

시간 절약:IPv4를 클릭하면 6단계로 건너뜁니다.

4단계. IPv6 주소 유형에서 IPv6 주소 유형을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- Link Local — IPv6 주소는 단일 네트워크 링크에서 호스트를 식별합니다.로컬 네트워크에서만 사용되며 WAN에서 라우팅할 수 없습니다.

- 전역 — IPv6 주소는 다른 네트워크에서 볼 수 있고 연결할 수 있는 전역 유니캐스트 IPv6 유형입니다.

5단계. IPv6 주소 유형에 대해 Link Local을 선택한 경우 Link Local Interface 드롭다운 목록에서 해당 주소에 대한 트래픽을 수신할 인터페이스를 선택합니다.

6단계. Host IP Address/Name 필드에 디바이스의 IPv6/IPv4 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.

7단계. TTL(Time To Live) 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.이는 보낸 프레임이 무한 루프에 들어가는 경우를 방지하는 데 사용됩니다.대상에 도달하거나 이 값에 도달하면 Traceroute 명령이 종료됩니다.

- 기본값 사용 — 기본 30홉이 사용됩니다.

- User Defined — TTL 필드에 허용되는 최대 홉의 수를 입력합니다.

8단계. Timeout(시간 초과) 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

- 기본값 사용 — 기본 3초가 사용됩니다.

- User Defined(사용자 정의) - 시스템이 프레임이 손실된 것으로 간주되기 전에 반환할 때까지 기다리는 시간을 입력합니다.

9단계. Activate Traceroute를 클릭합니다.