목표

네트워크 장치에 대한 컨피그레이션 변경 사항은 실행 중인 컨피그레이션(휘발성 메모리)에 저장되며 네트워크 디바이스가 재부팅되면 제거됩니다.이러한 컨피그레이션을 유지하려면 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션(비휘발성 메모리)에 복사하거나 다른 디바이스에 저장해야 합니다.

이 문서에서는 다양한 시스템 구성 파일을 보는 방법과 구성 파일을 복사/저장하는 방법에 대해 설명합니다.또한 파일이 생성되거나 수정된 시기와 Sx500 Series Stackable Switch에서 시작 구성 파일을 지우는 방법에 대한 보고서를 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

구성 파일 속성 보기

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 파일 관리 > 구성 파일 속성을 선택합니다.구성 파일 속성 페이지가 열립니다.

- Mirror Configuration은 스위치가 만든 실행 중인 구성의 복사본입니다. 시스템은 시작 구성을 미러 구성에만 복사할 수 있습니다.스위치를 재부팅하면 미러 컨피그레이션이 공장 기본값으로 돌아갑니다.백업 구성과 유사하게 작동합니다. 이렇게 하면 미러 구성 파일을 자동으로 생성할 수 있습니다.실행 중인 컨피그레이션의 복사본은 다음 3가지 조건을 기반으로 합니다.스위치는 24시간 동안 지속적으로 작동했습니다.24시간 동안 실행 중인 컨피그레이션에 대한 컨피그레이션이 변경되지 않은 경우세 번째: 시작 구성이 실행 중인 구성과 동일할 경우 기본적으로 활성화됩니다.

2단계(선택 사항) 자동으로 생성된 미러 구성 파일을 중지하려면 자동 미러 구성 필드에서 사용 확인란을 선택 취소합니다.

구성 파일 테이블에는 다음 정보가 있습니다.

- 구성 파일 이름 — 시작 구성 및 실행 중인 구성과 같은 다양한 시스템 구성 파일을 표시합니다.

- 시작 컨피그레이션 — 스위치를 시작하거나 재부팅할 때 사용되는 컨피그레이션입니다.

- 실행 중인 컨피그레이션 — 휘발성 메모리에 저장된 스위치에서 실행 중인 현재 컨피그레이션입니다.

- 생성 시간 — 수정된 파일의 최신 날짜 및 시간을 표시합니다.

구성 파일 지우기

1단계. 원하는 구성 파일을 지우려면 구성 파일 테이블에서 원하는 확인란을 선택합니다.

2단계. Clear Files(파일 지우기)를 클릭하여 시작 및 백업 구성 파일을 지웁니다.

구성 파일 복사/저장

모든 창에서 적용을 클릭하면 스위치 컨피그레이션 설정에 적용된 변경 사항이 실행 중인 컨피그레이션에만 적용되며, 이는 스위치를 재부팅하면 손실될 수 있으므로 실행 중인 컨피그레이션 파일을 다른 컨피그레이션 파일에 복사하는 것이 매우 중요합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 파일 관리 > 구성 복사/저장을 선택합니다.Copy/Save Configuration 페이지가 열리고 기본 설정이 표시됩니다.

2단계. [소스 파일 이름] 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭하여 복사해야 하는 구성 파일을 선택합니다.사용 가능한 구성 파일은 다음과 같습니다.

- 실행 중인 컨피그레이션 — 스위치에서 실행 중인 현재 컨피그레이션이 휘발성 메모리에 있습니다.

- 시작 컨피그레이션 — 스위치를 시작하거나 재부팅할 때 사용되는 컨피그레이션입니다.

- 백업 컨피그레이션 — 비휘발성 메모리에 저장된 컨피그레이션은 시작 및 실행 중인 컨피그레이션이 손상된 경우 사용할 수 있습니다.

- 미러 컨피그레이션 — 실행 중인 컨피그레이션이 24시간 이상 수정되지 않은 경우 미러 컨피그레이션에 자동으로 저장되고 적절한 이벤트 심각도 수준으로 로그 메시지가 생성됩니다.

3단계. Destination File Name(대상 파일 이름) 필드에서 원하는 파일 컨피그레이션 라디오 버튼을 클릭하여 Source File Name(소스 파일 이름) 필드의 컨피그레이션 파일을 덮어써야 하는 위치를 나타냅니다.

참고:3단계에서 백업 컨피그레이션을 선택하면 민감한 데이터 필드가 활성화됩니다.

SSD(Secure Sensitive Data)는 비밀번호 및 키와 같은 디바이스의 민감한 데이터를 보호하는 아키텍처입니다.또한 SSD는 민감한 데이터가 포함된 구성 파일의 안전한 백업 및 공유를 지원합니다.SSD 규칙을 구성하려면 SG500x Series Stackable Switch의 Setup Secure Sensitive Data Management Rules를 참조하십시오.

4단계. Sensitive Data(민감한 데이터) 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭하여 민감한 데이터를 백업 프로세스에 저장하는 방법을 정의합니다.

- 제외 — 민감한 데이터는 백업 구성에 저장되지 않습니다.

- Encrypted — 민감한 데이터는 암호화된 형태로만 저장됩니다.

- 일반 텍스트 — 민감한 데이터는 일반 텍스트로만 저장됩니다.

5단계. 적용을 누릅니다.

6단계. 확인을 클릭합니다.

7단계. (선택 사항) 컨피그레이션 변경 사항은 기본적으로 실행 중인 컨피그레이션에 저장되며 스위치가 재부팅되면 실행 중인 컨피그레이션이 모두 손실됩니다. 따라서 사용자에게 이를 알리기 위해 저장 아이콘은 항상 스위치 웹 유틸리티의 오른쪽 상단에 깜박입니다.저장 아이콘이 깜박이지 않게 하려면 Disable Save Icon 깜박임을 클릭하지만 권장되지 않습니다.