목표

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 DHCP 클라이언트에 동적으로 IP 주소를 할당하고 DHCP 클라이언트에 TCP/IP 구성 정보를 할당하기 위해 TCP/IP 프로토콜 스택의 애플리케이션 레이어에서 실행되는 서비스입니다.DHCP 메시지는 한 네트워크에서 다른 네트워크로 이동할 수 없는 브로드캐스트 메시지입니다.DHCP Interface 설정을 사용하려면 아래에 설명된 DHCP 릴레이 및 DHCP 스누핑을 구성해야 합니다.

DHCP 릴레이는 브로드캐스트 메시지를 다른 네트워크로 전달합니다.또한 라우팅 네트워크에 클라이언트에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 옵션 82를 추가합니다.

DHCP 스누핑은 신뢰할 수 있는 인터페이스와 신뢰할 수 없는 인터페이스를 식별하는 데 도움이 됩니다.DHCP 응답이 잘못된 것을 방지합니다.레이어 3 스위치에서는 IP 주소가 있는 모든 인터페이스와 IP 주소가 있거나 없는 VLAN에서 DHCP 릴레이 및 스누핑을 활성화할 수 있습니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 DHCP 인터페이스 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.이 구성을 완료하기 전에 다음 컨피그레이션을 완료해야 합니다.

1. VLAN의 구성이 컨피그레이션은 Sx500 Series Stackable Switch의 VLAN 생성을 참조하십시오.

2. DHCP 속성을 구성합니다. 이 컨피그레이션은 SX500 Series Stackable Switch의 DHCP 속성 구성을 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스

- SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

DHCP 인터페이스 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하여 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > DHCP > Interface Settings(인터페이스 설정)를 선택합니다.Interface Settings 페이지가 열립니다.

인터페이스 추가

1단계. Add를 클릭하여 인터페이스 컨피그레이션을 추가합니다.다음과 같이 새 창이 나타납니다.

2단계. 구성하려는 인터페이스 유형에 해당하는 Interface(인터페이스) 필드에서 라디오 버튼을 클릭합니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- Unit/Slot and Port(유닛/슬롯 및 포트) — 유닛은 활성 상태이든 스택의 멤버이든 스위치를 식별합니다.장치 1은 활성 상태이고 장치 2는 멤버입니다.  슬롯은 어떤 스위치가 어떤 슬롯에 연결되어 있는지 식별합니다.슬롯 1은 SF500이고 슬롯 2는 SG500입니다. 장치/슬롯 및 포트 드롭다운 목록에서 원하는 옵션을 선택합니다.사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 확인하십시오.새 용어 용어집

- LAG — LAG 드롭다운 목록에서 원하는 LAG를 선택합니다.LAG(Link Aggregate Group)는 여러 포트를 함께 연결하는 데 사용됩니다.LAG는 대역폭을 늘리고, 포트 유연성을 높이며, 포트 사용을 최적화하기 위해 두 디바이스 간의 링크 이중화를 제공합니다.

- VLAN — VLAN 드롭다운 목록에서 원하는 VLAN을 선택합니다.

VLAN을 사용하면 호스트 그룹이 위치에 관계없이 물리적 네트워크에 있는 것처럼 통신할 수 있습니다.

3단계. (선택 사항) VLAN에서 DHCP 릴레이를 활성화하려면 DHCP Relay 확인란을 선택합니다.

4단계. (선택 사항) VLAN에서 DHCP 스누핑을 활성화하려면 DHCP Snooping 확인란을 선택합니다.

5단계. 적용을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.변경 사항이 테이블에 표시됩니다.

인터페이스 삭제

1단계. DHCP Interface Table(DHCP 인터페이스 테이블)에서 삭제할 인터페이스를 선택하고 Delete(삭제)를 클릭합니다.