목표

사용자 계정 설정은 디바이스의 웹 구성 유틸리티에 액세스할 수 있는 사용자를 관리(추가, 편집 및 삭제)하는 데 사용됩니다.관리자 비밀번호가 손실되거나 분실된 경우 비밀번호 복구 서비스 옵션을 사용하여 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

이 문서에서는 사용자 계정을 구성하고 관리하는 방법과 Sx500 Series 스택형 스위치에서 비밀번호 복구 서비스를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

- v1.2.7.76

사용자 계정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 사용자 계정을 선택합니다.User Accounts 페이지가 열립니다.

비밀번호 복구

1단계. 스위치에서 비밀번호 복구 서비스를 활성화하려면 Enable 확인란을 선택합니다.이 옵션을 활성화하면 콘솔 포트에 물리적으로 연결된 최종 사용자가 부팅 메뉴를 입력하고 비밀번호 복구 프로세스를 시작할 수 있습니다.프로세스가 완료되면 사용자는 비밀번호 인증 없이 디바이스에 로그인할 수 있습니다.

2단계. 적용을 클릭합니다.

사용자 추가

1단계. Add를 클릭하여 사용자를 추가합니다.Add User Account 창이 나타납니다.

2단계. User Name(사용자 이름) 필드에 새 사용자의 사용자 이름을 입력합니다.사용자 이름은 영숫자를 포함할 수 있습니다.

3단계. 비밀번호 필드에 비밀번호를 입력합니다.  비밀번호는 영숫자와 특수 문자를 포함할 수 있습니다.

4단계. 비밀번호 확인 필드에 동일한 비밀번호를 입력합니다.

참고:두 비밀번호는 모두 동일해야 합니다.

Password Strength Meter(비밀번호 강도 측정기)는 비밀번호가 최소, 약함 또는 강한지 여부에 관계없이 비밀번호의 강도를 표시합니다.

5단계. CLI(Command Line Interface)를 통해 사용자 레벨을 할당해야 하는 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

- 읽기 전용 CLI 액세스(1) - 숫자 1은 사용자가 사용자 실행 모드에서 명령을 실행할 수 있는 권한 레벨과 레벨 0에서 명령을 실행할 수 있는 권한 레벨을 나타냅니다. 레벨 0을 사용하면 도움말을 실행하고, enable, disable 및 exit 명령을 실행할 수 있습니다.

- Read/Limited Write CLI Access (7) - 7은 사용자가 Privileged Exec show 명령과 레벨 1 및 0의 명령을 실행할 수 있는 권한 수준을 나타냅니다.

- 읽기/쓰기 관리 액세스(15) - 숫자 15는 사용자가 지원 명령을 실행하고 명령에 권한을 할당할 수 있는 최고 수준의 권한을 나타냅니다.

6단계. Apply(적용)를 클릭한 다음 Close(닫기)를 클릭합니다.

사용자가 사용자 계정 테이블에 추가됩니다.

사용자 편집

1단계. 편집해야 할 사용자를 선택합니다. 편집을 눌러 사용자 계정 정보를 편집합니다.Edit User Account 창이 나타납니다.

2단계. 사용자 이름 드롭다운 목록에서 원하는 사용자를 선택합니다.

시간 절약:위의 Add Users 섹션에서 3-5단계를 수행합니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭한 다음 Close(닫기)를 클릭합니다.

사용자 삭제

1단계. 삭제할 사용자를 선택합니다.Delete(삭제)를 클릭합니다.

원하는 사용자가 사용자 계정 테이블에서 제거됩니다.