목표

Ping은 원격 호스트에 연결할 수 있는지 테스트하고 스위치에서 다른 디바이스로 전송된 패킷의 총 이동 시간을 측정하는 데 사용되는 유틸리티입니다. Ping은 네트워크 연결이나 대역폭의 문제를 해결할 때 유용합니다. 이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 ping 테스트를 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- Sx500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

Sx500 Series 매니지드 스위치에서 Ping 테스트

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Ping(ping)을 선택합니다. Ping 페이지가 열립니다.

2단계. Host Definition(호스트 정의) 필드에서 호스트 디바이스를 IP 주소별로 지정할지 이름별로 지정할지를 클릭합니다. By name(이름 기준)을 클릭하면 6단계로 건너뜁니다.

- 이름별 — ping할 호스트 이름을 지정하려면 이 라디오 버튼을 클릭합니다.

- IP 주소별 — ping할 IP 주소를 지정하려면 이 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. 호스트 IP 주소 유형(IPv4 또는 IPv6)에 따라 IP Version 필드에서 Version 4 라디오 버튼 또는 Version 6 라디오 버튼을 클릭합니다. 이 필드에서 버전 4를 클릭한 경우 7단계로 건너뜁니다.

4단계. IP Version(IP 버전) 필드에서 원하는 IP 버전을 클릭합니다. 3단계에서 IPv6을 선택한 경우 IPv6 주소 유형 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

- Link Local — IPv6 주소는 단일 네트워크 링크의 호스트를 식별합니다. 링크 로컬 주소는 라우팅 가능하지 않으며 로컬 네트워크에서의 통신에만 사용할 수 있습니다.

- 전역 — IPv6 주소는 다른 네트워크에서 볼 수 있고 연결할 수 있는 전역 유니캐스트 IPv6 유형입니다.

5단계. IPv6 주소 유형으로 Link Local(링크 로컬)을 선택한 경우 Link Local Interface(링크 로컬 인터페이스) 드롭다운 목록에서 수신하는 인터페이스를 선택합니다. 목록에서 사용 가능한 모든 인터페이스의 접두사를 볼 수 있습니다. 기본 접두사는 라우팅 불가 로컬 인터페이스인 FE80입니다.

6단계. 2단계에서 By IP address(IP 주소 기준)를 선택한 경우 Host Address/Name(호스트 IP 주소/이름) 필드에 ping할 디바이스의 IP 주소를 입력하거나, 2단계에서 By Name(이름 기준)을 선택한 경우 디바이스의 호스트 이름을 입력합니다.

7단계. Ping Interval(Ping 간격) 필드에서 시스템이 ping 패킷 간에 대기하는 시간을 선택합니다. 기본값 사용을 클릭하여 기본값인 2000ms를 선택합니다. 그렇지 않은 경우 User Defined(사용자 정의)를 클릭하고 원하는 길이를 입력합니다. 이 길이는 0~65535ms 이내로 제한해야 합니다.

8단계. Number of Ping(핑 수) 필드에서 핑 작업을 수행할 횟수를 선택합니다. 기본값 사용을 클릭하여 기본값인 4를 선택합니다. 그렇지 않은 경우 사용자 정의를 클릭하고 0~65535 범위로 제한해야 하는 원하는 숫자를 입력합니다.

9단계. Activate Ping(Ping 활성화)을 클릭하여 호스트를 ping합니다.

결과는 Ping Counters and Status(Ping 카운터 및 상태) 영역에 표시됩니다.

- Number of Sent Packets — 호스트로 전송된 패킷의 총 수 또는 ping 수를 나타냅니다.

- Number of Received Packets — 호스트에서 수신한 총 패킷 수를 나타냅니다.

- Packets Lost — 패킷 손실 비율 또는 수신된 패킷과 전송된 패킷의 비율을 나타냅니다.

- 최소 왕복 시간 - 왕복(전후)에 대해 한 프레임에서 소요한 최소 시간을 나타냅니다.

- 최대 왕복 시간 — 한 프레임에서 왕복(전후)으로 소요한 최대 시간을 나타냅니다.

- 평균 왕복 시간 — 모든 프레임에서 왕복 소요한 시간의 평균을 나타냅니다.

- 상태 — ping 성공 여부를 나타냅니다. 호스트가 단 하나의 패킷도 수신하지 못하면 실패로 간주됩니다.