목표

이 문서에서는 CLI(Command Line Interface)를 사용하여 루프백 탐지(LBD)를 구성하는 데 필요한 모든 단계를 제공합니다. 이 단계는 Windows 10 환경에서 수행됩니다.

소개

LBD의 목적은 LBD가 활성화된 포트에서 루프 프로토콜 패킷을 전송하여 루프에 대한 보호가 제공되도록 하는 것입니다.LBD는 주기적인 루프백 탐지 패킷을 브로드캐스트하여 작동합니다.스위치가 자체 LBD 패킷을 수신하면 루프가 탐지됨을 의미합니다.루프가 검색되면 LBD 패킷을 수신한 포트가 종료 상태가 됩니다.LBD는 다음 루프를 탐지할 수 있습니다.

- Shorted wire - 모든 수신 트래픽을 루프하는 포트입니다.

- 직접 다중 포트 루프 - 스위치가 STP(Spanning Tree Protocol)가 비활성화된 다른 스위치에 연결된 경우

- Local Area N 세그먼트 루프 - 스위치가 루프가 있는 하나 이상의 LAN(Local Area Network) 세그먼트에 연결됩니다.

참고:LBD는 STP에 독립적입니다.스패닝 트리는 네트워크 내의 모든 연결된 스위치에서 작동하지만 LBD는 정보를 교환하지 않으며 다른 디바이스의 루프 프레임을 고려하지 않습니다.

적용 가능한 디바이스

- SX350

- SG350X

- SG350XG

- SX550X

- SG550XG

소프트웨어 버전

- 2.2.5.x 이상

CLI를 통해 LBD를 구성하기 전

- 스위치와 함께 제공된 직렬 케이블을 사용하여 콘솔 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

- 콘솔 액세스를 위한 소프트웨어(예: (PuTty)를 설치했는지 확인합니다.

LBD 사용

1단계. 직렬 케이블을 컴퓨터 및 스위치 후면에 연결한 후 키보드 + X 키에서 Windows 아이콘을 눌러 장치 관리자에 액세스하고 장치 관리자를 클릭합니다.직렬 연결에서 어떤 통신 포트(COM)를 사용하는지 확인합니다.

2단계. 이제 COM 포트를 알고 있으므로 PuTy를 열고 다음을 구성합니다.

이 예에서는

- 직렬 회선으로 COM6을 입력합니다.

- 속도를 112500으로 설정

- Connection type as Serial(연결 유형을 직렬으로 선택)

열기를 클릭합니다.

3단계. 스위치의 Global Configuration Mode로 들어가려면 다음을 입력합니다.

switch336713#config t

참고:컨피그레이션 단계에서 전역 컨피그레이션 모드에서 설정을 영구적으로 저장하도록 선택할 수 있습니다.이렇게 하려면 do copy running-config startup-config를 입력하고 Enter를 누릅니다.

4단계. (선택 사항) 인터페이스당 LBD를 활성화할 수도 있습니다.이 경우 다음 명령을 사용하여 먼저 인터페이스를 선택해야 합니다.

switch336713(config)#interface te1/0/1

참고:이 예에서는 인터페이스가 te1/0/1입니다.

5단계. LBD를 활성화하려면 다음을 입력합니다.

switch336713(config)#loopback-detection enable

6단계. (선택 사항) 이제 LBD 간격을 설정할 수 있습니다.이렇게 하려면 다음 명령을 입력합니다.

switch336713(config)#loopback-detection interval 45

참고:이 예에서는 간격 시간이 45초로 설정됩니다.간격이 짧을수록 탐지가 더 중요해지지만 리소스가 더 많이 소모됩니다.

결론

이제 CLI를 사용하여 Small Business Sx350, SG350X, SG350XG, Sx550X 또는 SG550XG 시리즈 스위치에서 LBD를 활성화하는 단계를 배웠습니다.스위치에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

Cisco 350 Series Managed Switches 데이터 시트

Cisco 550X Series Stackable Managed Switches 데이터 시트

관리 가이드

비디오:동급 최고의 성능을 위한 Cisco SMB 350 Series 스위치에 mGig 소개