목표

텔넷은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 웹 기반 스위치 구성 유틸리티 또는 콘솔 인터페이스 및 직렬 케이블 연결을 사용하여 활성화해야 합니다. 이 문서의 목적은 사용자가 텔넷을 사용하여 연결할 수 있도록 하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SF 300-08

- SF 302-08

- SF 302-08MP

- SF 302-08P

- SF 300-24

- SF 300-24P

- SF 300-48

- SF 300-48P

- SG 300-10

- SG 300-10MP

- SG 300-10P

- SG 300-20

- SG 300-28

- SG 300-28P

- SG 300-52

텔넷을 사용하여 연결(Windows)

1. 시작 >실행을 선택합니다.

2. 열기 필드에 CMD를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

3. 텔넷, 공간 및 스위치 IP 주소를 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. c:>텔넷 192.168.1.114

4. Enter 키를 누릅니다. 로그인이 표시됩니다. Ctrl-R을 눌러 메뉴 CLI 로그인을 새로 고치거나 다른 창에서 메뉴 CLI 로그인으로 이동합니다.

5. cisco(기본값)를 사용자 이름으로 입력합니다.

6. 비밀번호 cisco(기본값)를 입력합니다.

7. Enter를 누릅니다.