소개

SSH(Secure Shell)는 특정 네트워크 디바이스에 대한 보안 원격 연결을 제공하는 프로토콜입니다.이 연결은 암호화된다는 점을 제외하고 텔넷 연결과 유사한 기능을 제공합니다.관리자는 SSH를 사용하여 서드파티 프로그램을 사용하여 CLI(Command Line Interface)를 통해 스위치를 구성할 수 있습니다.

이 스위치는 네트워크 내의 사용자에게 SSH 기능을 제공하는 SSH 클라이언트 역할을 합니다.스위치는 SSH 서버를 사용하여 SSH 서비스를 제공합니다.SSH 서버 인증이 비활성화되면 스위치에서는 모든 SSH 서버를 신뢰할 수 있는 것으로 간주하여 네트워크의 보안을 낮춥니다.스위치에서 SSH 서비스가 활성화된 경우 보안이 강화됩니다.

이 문서에서는 CLI를 통해 관리되는 스위치에서 서버 인증을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX300 시리즈

- SX350 시리즈

- SG350X 시리즈

- SX500 시리즈

- SX550X 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.4.7.06 - SX300, SX500

- 2.2.8.04 - SX350, SG350X, SX550X

SSH 서버 설정 구성

SSH 서버 인증 설정 구성

1단계. 스위치 콘솔에 로그인합니다.기본 사용자 이름 및 비밀번호는 cisco/cisco입니다.새 사용자 이름 또는 비밀번호를 구성한 경우 대신 자격 증명을 입력합니다.

참고:SSH 또는 텔넷을 통해 SMB 스위치 CLI에 액세스하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

참고:명령은 스위치의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 텔넷을 통해 SG350X 스위치에 액세스합니다.

2단계. 스위치의 Privileged EXEC 모드에서 다음을 입력하여 Global Configuration 모드로 들어갑니다.

SG350X#구성

3단계. SSH 클라이언트에서 원격 SSH 서버 인증을 활성화하려면 다음을 입력합니다.

SG350X(config)#ip ssh-client 서버 인증

4단계. IPv4 주소가 IPv4 SSH 서버와의 통신에 소스 IPv4 주소로 사용될 소스 인터페이스를 지정하려면 다음을 입력합니다.

SG350X(config)#ip ssh-client source-interface [interface-id]

- interface-id - 소스 인터페이스를 지정합니다.

참고:이 예에서 소스 인터페이스는 VLAN 20입니다.

5단계. (선택 사항) IPv6 주소가 IPv6 SSH 서버와의 통신에 소스 IPv6 주소로 사용될 소스 인터페이스를 지정하려면 다음을 입력합니다.

SG350X(config)#ipv6 ssh-client source-interface [interface-id]

- interface-id — 소스 인터페이스를 지정합니다.

참고:이 예에서는 소스 IPv6 주소가 구성되지 않았습니다.

6단계. 신뢰할 수 있는 서버를 Trusted Remote SSH Server Table에 추가하려면 다음을 입력합니다.

SG350X(config)#ip ssh-client server fingerprint [host | ip-address] [fingerprint]

매개변수는 다음과 같습니다.

- host - SSH 서버의 DNS(Domain Name Server) 이름입니다.

- ip-address - SSH 서버의 주소를 지정합니다.IP 주소는 IPv4, IPv6 또는 IPv6z 주소일 수 있습니다.

- fingerprint - SSH 서버 공개 키의 지문(16진수 32자).

참고:이 예에서 서버 IP 주소는 192.168.100.1이고 사용되는 핑거프린트는 76:0d:a0:12:7f:30:09:d3:18:04:df:77:c8:8e:51:a8입니다.

7단계. 특별 권한 EXEC 모드로 돌아가려면 exit 명령을 입력합니다.

SG350X(config)#종료

8단계. 스위치에 SSH 서버 인증 설정을 표시하려면 다음을 입력합니다.

SG350X#show ip ssh-client server [host | ip-address]

매개변수는 다음과 같습니다.

- host - SSH 서버의 DNS(Domain Name Server) 이름입니다.

- ip-address - SSH 서버의 주소를 지정합니다.IP 주소는 IPv4, IPv6 또는 IPv6z 주소일 수 있습니다.

참고:이 예에서는 서버 IP 주소 192.168.100.1을 입력합니다.

9단계. (선택 사항) 스위치의 Privileged EXEC 모드에서 다음을 입력하여 구성된 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

SG350X#copy running-config startup-config

10단계. (선택 사항) Overwrite file [startup-config]... 키보드에서 Y를 누르거나 N을 키보드에서 누릅니다.프롬프트가 나타납니다.

이제 CLI를 통해 관리되는 스위치에서 서버 인증을 구성하는 단계를 배웠습니다.