목표

스위치의 백업 구성 파일 또는 로그는 문제 해결 또는 실수로 디바이스가 재설정되는 경우에 유용합니다.시스템 종료를 방지하거나 특정 운영 상태를 유지 관리하는 데 사용되는 파일의 수동 복사본을 포함합니다.예를 들어 미러 구성, 시작 구성 또는 실행 중인 구성을 백업 파일에 복사 및 저장할 수 있습니다.이 파일을 사용하여 스위치를 다시 작동 상태로 업데이트하거나 복원할 수 있습니다.

백업 구성 파일은 내부 플래시 메모리 또는 스위치에 연결된 USB 장치, TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 서버, SCP(Secure Copy) 서버 또는 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.이 문서에서는 다음 방법 중 하나를 사용하여 스위치의 CLI(Command Line Interface)를 통해 시스템 구성 파일을 다운로드하거나 백업하는 방법에 대해 설명합니다.

- Via TFTP — TFTP를 통해 컨피그레이션 파일을 다운로드하거나 백업하기 위해 TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 방법을 선택합니다.TFTP는 주로 LAN에서 컴퓨터를 부팅하는 데 사용되며 파일 다운로드에도 적합합니다.

- SCP(Via SSH) — SSH(Secure Shell)를 통해 컨피그레이션 파일을 다운로드하거나 백업하기 위해 SCP(Secure Copy)(SSH(Over)) 방법을 선택합니다. 이 컨피그레이션 파일 다운로드 또는 백업은 보안 네트워크를 통해 수행됩니다.

참고:웹 기반 유틸리티를 통해 Sx300 또는 Sx500 스위치에서 구성 파일을 다운로드하거나 백업하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

적용 가능한 디바이스

- SX300 시리즈

- SX500 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.4.7.6

구성 파일 백업

1단계. 스위치 콘솔에 로그인합니다.기본 사용자 이름 및 비밀번호는 cisco/cisco입니다.새 사용자 이름 또는 비밀번호를 구성한 경우 대신 자격 증명을 입력합니다.

참고:SSH 또는 텔넷을 통해 SMB 스위치 CLI에 액세스하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

참고:명령은 스위치의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 텔넷을 통해 SG300-28 스위치에 액세스합니다.

2단계. 특정 대상에 구성 파일을 백업하려면 다음을 입력합니다.

SG350X#copy [running-config | startup-config] [dst-url] [제외 | include-encrypted | include-plaintext]

매개변수는 다음과 같습니다.

- running-config — 마지막 재부팅 이후 모든 관리 세션에 적용된 변경 사항을 포함하여 현재 컨피그레이션을 포함하는 컨피그레이션 파일입니다.

- startup-config — 플래시 메모리에 저장된 구성 파일입니다.

- dst-url — 복사할 대상 파일 또는 디렉토리의 URL입니다.미리 정의된 URL 별칭을 구성할 수 없습니다.

- tftp:// — 다운로드할 TFTP 네트워크 서버의 파일에 대한 소스 URL(tftp://ip-address/filename)

- scp:// — SSH 클라이언트를 사용하여 다운로드할 SCP 서버의 파일에 대한 소스 URL(scp://[username:password@]host/filename)SCP 방법을 진행하기 전에 SSH 서버 인증이 활성화되었고 해당 설정이 구성되었는지 확인하십시오.CLI를 통해 스위치에서 SSH 인증 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- exclude — 파일을 복사할 파일에 중요한 데이터가 포함되지 않습니다.

- include-encrypted — 암호화된 형식으로 민감한 데이터를 포함합니다.보안 옵션이 구성되지 않은 경우 이 보안 옵션은 기본적으로 적용됩니다.

- include-plaintext — 일반 텍스트 형식으로 민감한 데이터를 포함합니다.

지침:

copy running-config dst-url 명령을 사용하여 현재 컨피그레이션 파일을 TFTP 또는 SCP와 같은 네트워크 서버에 복사합니다.

copy startup-config dst-url 명령을 사용하여 시작 컨피그레이션 파일을 네트워크 서버에 복사합니다.

TFTP:

참고:이 예에서는 일반 텍스트 형식으로 실행 중인 컨피그레이션 파일이 IP 주소 192.168.100.139을 사용하여 TFTP 서버에 저장됩니다.

SCP:

참고:이 예에서는 plaintext 형식의 실행 중인 컨피그레이션 파일이 각각 사용자 이름 및 비밀번호로 IP 주소 192.168.100.139 및 자격 증명으로 SCP 서버에 저장됩니다.

이제 CLI를 통해 스위치에서 네트워크 서버로 컨피그레이션 파일을 성공적으로 백업해야 합니다.

구성 파일 다운로드

1단계. 스위치 콘솔에 로그인합니다.기본 사용자 이름 및 비밀번호는 cisco/cisco입니다.새 사용자 이름 또는 비밀번호를 구성한 경우 대신 자격 증명을 입력합니다.

참고:명령은 스위치의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 텔넷을 통해 SG300-28 스위치에 액세스합니다.

2단계. 특정 소스에서 구성 파일을 복사하려면 다음을 입력합니다.

SG350X#copy [src-url] [running-config | startup-config]

매개변수는 다음과 같습니다.

- src-url — 복사할 소스 파일의 위치 URL입니다.미리 정의된 URL 별칭을 구성할 수 있습니다.옵션은 다음과 같습니다.

- tftp:// — 다운로드할 TFTP 네트워크 서버의 파일에 대한 소스 URL(tftp://ip-address/filename)

- scp:// — SSH 클라이언트를 사용하여 다운로드할 SCP 서버의 파일에 대한 소스 URL(scp://[username:password@]host/filename)

- running-config — 마지막 재부팅 이후 모든 관리 세션에 적용된 변경 사항을 포함하여 현재 컨피그레이션을 포함하는 컨피그레이션 파일입니다.

- startup-config — 플래시 메모리에 저장된 구성 파일입니다.

지침:

- copy src-url running-config 명령을 사용하여 네트워크 서버에서 스위치의 실행 중인 컨피그레이션 파일로 컨피그레이션 파일을 로드합니다.로드된 컨피그레이션 파일의 명령은 CLI에서 명령을 입력한 것처럼 실행 중인 컨피그레이션 파일의 명령에 추가됩니다.결과 구성 파일은 이전 실행 중인 컨피그레이션과 로드된 컨피그레이션 파일의 조합으로, 로드된 컨피그레이션 파일이 우선합니다.

- copy src-url startup-config 명령을 사용하여 네트워크 서버에서 디바이스 시작 컨피그레이션 파일로 컨피그레이션 파일을 복사합니다.시작 구성 파일이 복사된 구성 파일로 대체됩니다.

TFTP:

참고:이 예에서는 IP 주소가 192.168.100.139인 TFTP 서버에서 running-config.txt라는 백업된 실행 중인 컨피그레이션 파일이 스위치의 시작 컨피그레이션 파일로 다운로드됩니다.

SCP:

참고:이 예에서는 IP 주소가 192.168.100.139인 SCP 서버에서 config.txt라는 백업된 실행 중인 컨피그레이션 파일이 스위치의 시작 컨피그레이션 파일로 다운로드됩니다.사용된 자격 증명은 사용자 이름과 비밀번호로 cisco 및 cisco12345입니다.

3단계. 키보드에서 Y를 눌러 기존 구성 파일을 덮어씁니다.

TFTP:

SCP:

이제 CLI를 통해 컨피그레이션 파일을 스위치에 성공적으로 다운로드해야 합니다.