목표

SNTP(Simple Network Time Protocol)는 인터넷에서 컴퓨터 시계를 동기화하는 데 사용되는 NTP(Network Time Protocol)의 적응입니다.함께 네트워크로 연결된 장치가 서로 실시간 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 동기화된 시간을 갖는 것이 중요합니다.이렇게 하려면 SNTP 서버를 스위치에 추가해야 하며 SNTP 인증 키를 구성해야 합니다.인증 키를 사용하면 디바이스가 SNTP 서버와 자신을 동기화할 수 있습니다.

SNTP 서버를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 300 Series Managed Switches에서 SNTP 서버 추가 문서를 참조하십시오.

이 문서에서는 300 Series Managed Switch에서 SNTP 인증을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

소프트웨어 버전

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [기타 모든 해당 장치]

SNTP 인증

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > 시간 설정 > SNTP 인증을 선택합니다.SNTP 인증 페이지가 열립니다.

2단계. 스위치와 SNTP 서버 간 SNTP 세션 인증을 요구하려면 SNTP Authentication 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.

3단계. 적용을 클릭합니다.

4단계. Add(추가)를 클릭하여 인증 키를 추가합니다.Add SNTP Authentication 창이 나타납니다.

5단계. Authentication Key ID(인증 키 ID) 필드에 내부적으로 SNTP 인증 키를 식별하는 데 사용되는 번호를 입력합니다.

6단계. Authentication Key(인증 키) 필드에서 원하는 키 유형에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.SNTP 서버가 이 키를 전송해야 스위치가 동기화됩니다.

· User Defined (Encrypted)(사용자 정의(암호화)) - 암호화된 형식으로 키를 입력합니다.

· 사용자 정의(일반 텍스트) — 일반 텍스트 형식으로 키를 입력합니다.

7단계. 정의된 인증 키를 사용하는 SNTP 서버에서만 동기화 정보를 스위치에서 수신하도록 허용하려면 Trusted Key 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.

8단계. 적용을 클릭합니다.SNTP 인증 키가 구성되었습니다.

9단계. (선택 사항) SNTP 인증 키를 편집하려면 편집할 STNP 인증의 확인란을 선택하고 Edit를 클릭합니다. Edit 페이지가 열립니다.

10단계(선택 사항) 구성할 설정을 편집합니다.SNTP는 스위치에 동기화할 Authentication 키를 전송합니다.

· User Defined (Encrypted)(사용자 정의(암호화)) - 암호화된 형식으로 키를 입력합니다.

· 사용자 정의(일반 텍스트) — 일반 텍스트 형식으로 키를 입력합니다.

· Trusted Key — 정의된 인증 키를 사용하는 SNTP 서버에서만 동기화 정보를 수신하도록 스위치를 비활성화하는 enable 상자의 선택을 취소합니다

11단계(선택 사항) SNTP 인증 키를 삭제하려면 삭제할 SNTP 인증 키의 확인란을 선택하고 Delete를 클릭합니다.