목표

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크와 네트워크에 연결된 여러 디바이스를 관리합니다.SNMP는 트랩을 사용하여 이벤트를 catch하고 알립니다.SNMP 트랩은 네트워크에서 발생하는 이벤트에 대해 알려줍니다.이 정보는 네트워크를 더 잘 이해하고 적절한 조치를 취하는 데 도움이 되므로 유용합니다.이 문서에서는 300 Series Managed Switch에서 SNMP 트랩을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

소프트웨어 버전

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [기타 모든 해당 장치]

트랩 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 SNMP > 트랩 설정을 선택합니다. [트랩 설정] 페이지가 열립니다.

2단계. SNMP Notifications(SNMP 알림) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 스위치가 SNMP 알림을 보내도록 허용합니다.

3단계. (선택 사항) 스위치가 SNMP 인증 실패에 대한 알림을 보내도록 허용하려면 Authentication Notifications(인증 알림) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

4단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.