목표

점보 프레임 지원과 같은 일부 기능을 사용하려면 스위치를 재부팅해야 합니다.그러나 스위치를 재부팅하면 실행 중인 컨피그레이션 파일이 삭제됩니다.실행 중인 컨피그레이션 파일이 손실되지 않도록 하려면 페이지 오른쪽 상단 모서리에 있는 Save(저장)를 클릭합니다.이렇게 하면 실행 중인 컨피그레이션 파일이 시작 컨피그레이션에 저장됩니다.

이 문서에서는 300 Series Managed Switch를 재부팅하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

소프트웨어 버전

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [기타 모든 해당 장치]

재부팅

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > 재부팅을 선택합니다.Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

2단계. Reboot(재부팅) 필드에서 스위치가 재부팅되는 시간에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Immediate — Reboot(재부팅)를 클릭하면 스위치가 즉시 재부팅됩니다.

· Date — 구성된 날짜 및 시간에 스위치가 재부팅됩니다.스위치를 리부팅할 월 및 날짜 및 특정 날짜에 스위치를 리부팅할 특정 시간을 선택합니다.

· 수신 — 구성된 시간이 지나면 스위치가 재부팅됩니다.스위치가 재부팅될 때까지 대기하는 일 및 시간을 선택합니다.고정 시간이 지나면 스위치가 재부팅됩니다.

3단계. (선택 사항) 스위치를 공장 기본 구성으로 재부팅하려면 Restore to Factory Defaults(공장 기본값으로 복원)를 선택합니다.

4단계. (선택 사항) 재부팅 후 스위치의 컨피그레이션을 지우려면 Clear Startup Configuration File(시작 컨피그레이션 파일 지우기)을 선택합니다.

5단계. Reboot(재부팅)를 클릭합니다.

참고: DHCP 자동 구성은 공장 설정에서 기본적으로 활성화되어 있습니다.스위치를 공장 기본값으로 올바르게 재부팅하려면 스위치가 로컬 서버에서 구성을 자동으로 다운로드하지 않도록 DHCP 자동 구성을 비활성화해야 합니다. DHCP 자동 구성에 대한 자세한 내용은 200/300 Series Managed Switch의 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버 자동 구성을 참조하십시오.

Cisco Business 300 Series 스위치의 제품 페이지에는 모든 관련 Cisco 비즈니스 문서와 문서에 대한 링크가 포함되어 있습니다.Cisco Business 300 Series Switch 제품 페이지를 확인하십시오.