목표

User Accounts 페이지는 스위치에서 여러 사용자 계정을 구성하는 데 사용됩니다. 따라서 여러 사용자가 스위치의 GUI에 동시에 액세스할 수 있습니다.

이 문서에서는 300 Series Managed Switch에서 사용자 계정을 추가하고, 사용자 암호를 수정하고, 사용자 계정을 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- SX300 시리즈 | 1.3.0.62(최신 다운로드)

사용자 계정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 사용자 계정을 선택합니다. User Accounts 페이지가 열립니다.

2단계. 비밀번호 복구 서비스 필드에서 활성화를 선택하여 비밀번호 복구 서비스를 활성화합니다. 이 기능을 사용하면 스위치에 물리적으로 액세스할 수 있는 사용자가 부팅 메뉴를 입력하고 비밀번호 복구 프로세스를 시작할 수 있습니다. 부팅 프로세스가 끝나면 로그인 자격 증명 없이 스위치에 액세스할 수 있습니다. 이 기능이 비활성화된 경우 스위치에 대한 물리적 액세스 권한이 있는 사용자는 여전히 부팅 메뉴를 입력하고 비밀번호 복구 프로세스를 시작할 수 있습니다. 그러나 복구 프로세스가 끝나면 모든 구성 및 사용자 파일이 지워집니다.

참고: 이 기능을 활성화하면 스위치에 대한 물리적 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 구성 파일을 볼 수 있습니다.

다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- 추가 — 사용자 계정을 추가합니다.

- 편집 — 사용자 계정의 비밀번호를 편집합니다.

- 삭제 — 사용자 계정을 삭제합니다.

사용자 계정 추가

1단계. Add를 클릭하여 새 사용자 계정을 생성합니다. Add User Account 창이 나타납니다.

2단계. 사용자 이름 필드에 사용자 이름을 입력합니다.

3단계. 비밀번호 필드에 사용자 이름의 비밀번호를 입력합니다.

4단계. Confirm Password 필드에 비밀번호를 다시 입력합니다.

Password Strength Meter(비밀번호 강도 측정기)에는 입력한 비밀번호의 보안 강도가 표시됩니다.

비밀번호 강도 측정기에 대한 자세한 설명은 참고:200/300 Series Managed Switches의 비밀번호 강도 문서를 참조하십시오.

5단계. 새 사용자에 대해 원하는 액세스 레벨에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

- 읽기 전용 CLI 액세스 — 사용자는 GUI(Graphical User Interface)에 액세스할 수 없지만 사용자는 스위치 컨피그레이션을 변경하지 않는 CLI 명령에 액세스할 수 있습니다.

- 읽기/제한된 쓰기 CLI 액세스 — 사용자는 GUI(Graphical User Interface)에 액세스할 수 없지만 스위치 구성을 변경하는 일부 CLI 명령에 액세스할 수 있습니다.

- 읽기/쓰기 관리 액세스 — 사용자는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)에 액세스할 수 있으며 스위치를 구성할 수 있습니다.

6단계. 적용을 클릭합니다. 사용자 계정이 생성됩니다.

사용자 암호 편집

1단계. 편집할 사용자 이름 확인란을 선택합니다.

2단계. 사용자 비밀번호를 편집하려면 편집을 누릅니다. Edit User Account 창이 나타납니다.

3단계. (선택 사항) User Name(사용자 이름) 드롭다운 목록에서 수정할 사용자 이름을 선택합니다.

4단계. Password 필드에 지정된 사용자 이름에 대한 새 비밀번호를 입력합니다.

5단계. Confirm Password(비밀번호 확인) 필드에 비밀번호를 다시 입력합니다.

Password Strength Meter(비밀번호 강도 측정기)에는 입력한 비밀번호의 보안 강도가 표시됩니다.

비밀번호 강도 측정기에 대한 자세한 설명은 참고:200/300 Series Managed Switches의 비밀번호 강도 문서를 참조하십시오.

6단계. 새 사용자에 대해 원하는 액세스 레벨에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

- 읽기 전용 CLI 액세스 — 사용자는 GUI(Graphical User Interface)에 액세스할 수 없지만 사용자는 스위치 컨피그레이션을 변경하지 않는 CLI 명령에 액세스할 수 있습니다.

- 읽기/제한된 쓰기 CLI 액세스 — 사용자는 GUI(Graphical User Interface)에 액세스할 수 없지만 스위치 구성을 변경하는 일부 CLI 명령에 액세스할 수 있습니다.

- 읽기/쓰기 관리 액세스 — 사용자는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)에 액세스할 수 있으며 스위치를 구성할 수 있습니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.

사용자 계정 삭제

1단계. 삭제할 사용자 이름 확인란을 선택합니다.

2단계. 삭제를 클릭하여 사용자 계정을 삭제합니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.