목표

스위치는 다양한 방법으로 액세스 및 구성할 수 있지만 CLI(Command Line Interface)를 통해 스위치에 액세스하면 디바이스의 관리자 암호와 같은 사용자 자격 증명을 복구할 수 있습니다.

이 문서에서는 하이퍼터미널의 도움을 받아 CLI를 통해 Sx300 시리즈 스위치에 액세스하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:이 문서에서는 사용자가 Windows XP를 사용하고 있다고 가정합니다.

적용 가능한 디바이스

· SG300 시리즈

· SF300 시리즈

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

CLI 액세스 절차

이 문서에서는 Windows XP 운영 체제를 사용합니다.그러나 터미널 에뮬레이터(Serial Communication 프로그램)를 운영 체제와 함께 사용할 수 있습니다.COM 포트 속성은 선택한 타사 터미널 에뮬레이터에 대해 일정하게 유지됩니다.

1단계. 시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > 통신 > 하이퍼터미널을 클릭합니다.하이퍼터미널 창이 열립니다.

2단계. 이름 필드에 연결 이름을 입력합니다.

3단계. 아이콘 필드의 지정된 아이콘에서 아이콘을 선택합니다.

4단계. 확인을 클릭합니다.연결 대상 창이 열립니다.

5단계. Connect using 필드의 드롭다운 목록에서 COM1을 선택합니다.COM 포트를 사용하므로 위치 세부 정보를 구성할 필요가 없습니다.

6단계. 확인을 클릭합니다.COM1 속성 창이 열립니다.

7단계. Bits per second 드롭다운 목록에서 전송 속도를 선택합니다.기본값은 115200입니다.GUI 및 CLI에서 변경할 수 있습니다.

8단계. 데이터 비트 필드의 드롭다운 목록에서 8을 선택합니다.

9단계. Parity 필드의 드롭다운 목록에서 None을 선택합니다.

10단계. 정지 비트 필드의 드롭다운 목록에서 1을 선택합니다.

11단계. 흐름 제어 필드의 드롭다운 목록에서 없음을 선택합니다.

참고:디바이스에 로그인한 후 COM 포트 속성을 변경할 수 있습니다.

12단계. 확인을 클릭합니다.

13단계. 키보드에서 Enter를 클릭하고 로그인 자격 증명을 제공합니다.