목표

VLAN(Virtual Local Area Network)을 사용하면 LAN(Local Area Network)을 서로 다른 브로드캐스트 도메인으로 논리적으로 분할할 수 있습니다.네트워크에서 민감한 데이터를 브로드캐스트할 수 있는 시나리오에서는 특정 VLAN에 브로드캐스트를 지정하여 보안을 강화하기 위해 VLAN을 생성할 수 있습니다.VLAN에 속하는 사용자만 해당 VLAN의 데이터에 액세스하고 조작할 수 있습니다.또한 VLAN을 사용하여 불필요한 대상으로 브로드캐스트 및 멀티캐스트를 보낼 필요가 없으므로 성능을 높일 수 있습니다.

VLAN을 생성할 수 있지만, VLAN이 하나 이상의 포트에 수동으로 또는 동적으로 연결될 때까지 이 작업은 적용되지 않습니다.포트는 항상 하나 이상의 VLAN에 속해야 합니다.

각 VLAN은 1~4094의 값을 갖는 고유한 VID(VLAN ID)로 구성해야 합니다.디바이스는 Discard VLAN으로 VID 4095를 예약합니다.Discard VLAN으로 분류된 모든 패킷은 인그레스(ingress)에서 삭제되며 포트로 전달되지 않습니다.

이 문서에서는 Sx300 또는 Sx500 Series 스위치에서 VLAN 인터페이스 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX300 시리즈

- SX500 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.4.7.05

스위치에서 VLAN 인터페이스 설정 구성

중요:아래 단계를 진행하기 전에 스위치에 VLAN이 구성되었는지 확인하십시오.스위치에서 VLAN 설정을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 VLAN Management(VLAN 관리) > Interface Settings(인터페이스 설정)를 선택합니다.

참고:사용 가능한 메뉴 옵션은 사용 중인 스위치에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 SG500X 스위치가 사용됩니다.

2단계. Interface Type 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

- Port — Interface Type 드롭다운 목록에서 단일 포트만 선택해야 하는 경우 Port를 선택합니다.

- LAG — Interface Type 드롭다운 목록에서 구성할 LAG를 선택합니다.이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

참고:이 예에서는 Port of Unit 1이 선택됩니다.

3단계. Go(이동)를 클릭하여 인터페이스의 포트 또는 LAG 목록을 채웁니다.

4단계. 수정할 포트 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭합니다.

참고:이 예에서는 GE3을 클릭합니다.

5단계. 페이지를 아래로 스크롤한 다음 편집을 클릭합니다.

6단계. (선택 사항) 원하는 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

- Unit/Port — Unit 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다.이는 선택한 단일 포트에 영향을 줍니다.

참고:Sx300 스위치가 있는 경우 이 옵션은 Unit으로 표시됩니다.

- LAG — LAG 드롭다운 목록에서 구성할 LAG를 선택합니다.이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

참고:이 예에서는 유닛 1의 포트 GE3이 선택됩니다.

7단계. 인터페이스에 대해 원하는 VLAN 모드에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

- 일반 — 인터페이스는 하나 이상의 VLAN의 태그 지정되거나 태그가 지정되지 않은 멤버일 수 있습니다.

- 액세스 — 인터페이스는 단일 VLAN의 태그 없는 멤버입니다.이 옵션을 선택한 경우 14단계로 건너뜁니다.

- 트렁크 — 인터페이스는 최대 하나의 VLAN의 태그 없는 멤버이며 하나 이상의 VLAN의 태그 지정된 멤버입니다.이 옵션을 선택한 경우 14단계로 건너뜁니다.

- 고객 — 인터페이스가 Q-in-Q 모드입니다.이를 통해 링크 파트너는 사업자 네트워크 전체에서 자체 VLAN 배치를 사용할 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 14단계로 건너뜁니다.

- 프라이빗 VLAN - 호스트 — 이 옵션은 인터페이스를 격리 또는 커뮤니티로 설정합니다.그런 다음 Secondary VLAN - Host 영역에서 격리 또는 커뮤니티 VLAN을 선택할 수 있습니다.

- 프라이빗 VLAN - 프로미스큐어스 — 이 옵션은 인터페이스를 프로미스큐어스로 설정합니다.

참고:이 예에서는 프라이빗 VLAN - 프로미스큐어스가 선택됩니다.

8단계. (선택 사항) Administrative PVID 필드에 인바운드, 태그 없음 및 우선 순위 태그가 지정된 프레임이 분류되는 관리 포트 VLAN ID(PVID)의 값을 입력합니다.

참고:관리 PVID 필드는 7단계에서 일반 또는 트렁크를 클릭한 경우에만 사용할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 VLAN ID 100이 사용됩니다.

9단계. (선택 사항) 인터페이스에서 수신할 수 있는 원하는 프레임 유형에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.이 프레임 유형이 아닌 프레임은 인그레스(ingress)에서 삭제됩니다.

- Admit All(모두 수락) — 인터페이스는 모든 유형의 프레임(태그 없음, 태그 지정 및 우선 순위 태그 지정 프레임)을 허용합니다.

- Admit Tagged Only(태그가 지정된 것만 허용) - 인터페이스에서 태그가 지정된 프레임만 허용합니다.

- Admit Untagged Only(태그가 지정되지 않은 것만 허용) - 이 인터페이스에서는 태그가 지정되지 않은 우선 순위 태그 지정 프레임만 허용합니다.

참고:이 예에서는 Admit All(모두 수락)을 클릭합니다.

10단계. (선택 사항) Enable(활성화)을 선택하여 인터페이스에서 인그레스 필터링을 활성화합니다.인그레스(ingress) 필터링이 활성화된 경우 인터페이스는 인터페이스가 멤버가 아닌 VLAN으로 분류된 모든 수신 프레임을 버립니다.

참고:인그레스 필터링은 액세스 포트 및 트렁크 포트에서 항상 활성화됩니다.

11단계(선택 사항) Primary VLAN 드롭다운 목록에서 기본 VLAN을 선택합니다.기본 VLAN은 프로미스큐어스 포트에서 격리된 포트 및 커뮤니티 포트로의 레이어 2 연결을 허용하는 데 사용됩니다.

참고:또는 인터페이스가 프라이빗 VLAN 모드가 아닐 경우 비워 두고 14단계로 건너뛸 수 있습니다.

참고:이 예에서는 VLAN ID 100이 선택됩니다.

12단계(선택 사항) 단일 보조 VLAN만 필요한 호스트에 대해 격리된 VLAN 또는 커뮤니티 VLAN을 선택합니다.

참고:Secondary VLAN - Host(보조 VLAN - 호스트) 드롭다운 목록은 7단계에서 Private VLAN - Host(프라이빗 VLAN - 호스트)를 클릭한 경우에만 사용할 수 있습니다. 스위치에서 프라이빗 VLAN 설정을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

참고:이 예에서는 VLAN 110(I)이 선택됩니다.

13단계(선택 사항) 프로미스큐어스 포트의 경우 Available Secondary VLANs(사용 가능한 보조 VLAN)에서 일반 패킷 전달에 필요한 모든 보조 VLAN을 선택한 다음 > 버튼을 클릭합니다.프로미스큐어스 및 트렁크 포트는 여러 VLAN의 멤버일 수 있습니다.

참고:이 영역은 8단계에서 Private VLAN - Promiscuous를 클릭한 경우에만 사용할 수 있습니다. 스위치에서 프라이빗 VLAN 설정을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

참고:이 예에서는 VLAN 110(I) 및 VLAN 130(C)이 Selected Secondary VLANs 영역으로 이동됩니다.

14단계. 적용을 클릭한 다음 닫기를 클릭합니다.

15단계(선택 사항) 설정을 시작 구성 파일에 저장하려면 Save를 클릭합니다.

이제 Sx300 또는 Sx500 Series 스위치에 VLAN 인터페이스 설정을 구성해야 합니다.