목표

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크를 관리하고 모니터링하는 데 사용되는 애플리케이션 레이어 프로토콜입니다.서로 다른 SNMP 기능이 제대로 작동하려면 먼저 SNMP 서비스를 활성화해야 합니다.이 문서에서는 300 Series Managed Switch에서 SNMP 서비스를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

SNMP 서비스 활성화

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Security(보안) > TCP/UDP Services(TCP/UDP 서비스)를 선택합니다.TCP/UDP Services 페이지가 열립니다.

2단계. SNMP 서비스 확인란을 선택하여 스위치에서 SNMP 기능을 활성화합니다.

3단계. SNMP 서비스를 활성화하려면 Apply를 클릭합니다.