목표

기본적으로 300 또는 500 Series Managed Switch는 웹 브라우저를 통해 Configuration Utility를 통해 구성할 수 있습니다. SSH(Secure Shell)를 통해 관리자는 서드파티 프로그램으로 CLI(Command Line Interface)를 통해 스위치를 구성할 수 있습니다. SSH를 통한 CLI 모드에서는 관리자가 보안 연결에서 고급 컨피그레이션을 실행할 수 있습니다. 이 문서에서는 300/500 Series 관리 스위치에서 SSH 서비스를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- Sx300 시리즈 | 1.3.0.62(최신 다운로드)

- Sx500 시리즈 | 1.3.0.62(최신 다운로드)

SSH 서비스 사용

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Security(보안) > TCP/UDP Services(TCP/UDP 서비스)를 선택합니다. TCP/UDP Services(TCP/UDP 서비스) 페이지가 열립니다.

2단계. SSH를 통해 스위치 명령 프롬프트에 대한 액세스를 활성화하려면 SSH Service 확인란을 선택합니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 SSH 서비스를 즉시 활성화합니다.

이 문서와 관련이 있는 비디오 시청...

시스코의 다른 Tech Talk을 보려면 여기를 클릭