목표

GARP(Generic Attribute Registration Protocol) GVRP(VLAN Registration Protocol)를 사용하면 GVRP 기능이 있는 스위치 및 기타 브리지 네트워크 디바이스가 VLAN 구성 정보를 고유하게 교환하고 동적으로 관리되는 VLAN을 허용할 수 있습니다.

GARP 패킷은 여러 메시지를 포함할 수 있으며 각 메시지에는 여러 특성이 포함될 수 있습니다.각 메시지에는 특성 유형이 있으며 각 특성에는 길이, 이벤트 및 값이 있습니다.특성의 이벤트는 해당 특성을 등록 또는 제거할지, 자체 메시지를 보낼지 여부를 결정합니다.GVRP 참가자는 GARP 패킷에 VLAN ID를 전송하며, 스위치는 디바이스가 있는 VLAN과 연결할 수 있는 포트를 기록할 수 있습니다.

300 Series Managed Switches 웹 인터페이스의 Statistics 페이지에는 GVRP에 대해 구성된 인터페이스에 대한 모든 GVRP 활동이 표시됩니다.이 문서에서는 300 Series Managed Switch에 대한 GVRP 통계를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

GVRP 통계 보기

참고:GVRP 전역 상태를 활성화해야 합니다.또한 GVRP 통계를 보려는 인터페이스에서 GVRP를 활성화해야 합니다.GVRP 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 300 Series Managed Switches의 GVRP(GVRP VLAN Registration Protocol) 컨피그레이션 을 참조하십시오.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics(상태 및 통계) > GVRP를 선택합니다.GVRP 페이지가 열립니다.

2단계. Interface(인터페이스) 필드에서 사용 가능한 인터페이스 유형 중 하나의 라디오 버튼을 클릭합니다.사용 가능한 인터페이스 유형은 다음과 같습니다.

· Port — Port 드롭다운 목록에서 GVRP 통계를 보려는 물리적 포트를 선택합니다.

· LAG — LAG(Link Aggregation Group) 드롭다운 목록에서 GVRP 통계를 보려는 LAG 포트를 선택합니다.LAG 포트는 여러 물리적 포트의 기능을 결합하여 더 많은 대역폭을 제공하는 논리적 포트입니다.

3단계. Refresh Rate(새로 고침 빈도) 필드에서 GVRP 통계 정보를 새로 고치려면 사용 가능한 옵션 중 하나를 클릭합니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· 새로 고침 안 함 — GVRP 페이지를 새로 고치지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.

· 15초 — 이 옵션을 선택하여 GVRP 페이지를 15초마다 새로 고칩니다.

· 30초 — GVRP 페이지를 30초마다 새로 고치려면 이 옵션을 선택합니다.

· 60초 — GVRP 페이지를 60초마다 새로 고치려면 이 옵션을 선택합니다.

GVRP 페이지에는 선택한 인터페이스의 GVRP 트래픽에 대한 다음 정보가 표시됩니다.

· 수신/전송된 GVRP 패킷:

- Join Empty — 특성을 전송한 디바이스에 등록되지 않은 특성을 선언하기 위해 전송된 패킷 수입니다.

- 비어 있음 — 다른 디바이스에서 Join In 및 Join Empty 패킷을 전송하도록 프롬프트를 표시하도록 전송된 패킷의 수입니다.

- Leave Empty — 전송한 디바이스에 등록되지 않은 특성을 제거하기 위해 전송된 패킷 수입니다.

- Join In — 특성을 전송한 디바이스에 등록된 특성을 선언하기 위해 전송된 패킷 수입니다.

- Leave In — 특성을 전송한 디바이스에 등록된 특성을 제거하기 위해 전송된 패킷 수입니다.

- Leave All — 모든 특성을 제거하기 위해 전송된 패킷 수입니다.

· GVRP 오류 통계

- 잘못된 프로토콜 ID — 프로토콜 ID 오류가 있는 패킷 수입니다.

- Invalid Attribute Type — 메시지에 오류가 있는 패킷 수입니다.

- Invalid Attribute Value — Attribute Value에 오류가 있는 패킷 수입니다.특성 값은 VLAN ID를 보유합니다.

- Invalid Attribute Length - Attribute Length에 오류가 있는 패킷 수입니다.

- Invalid Attribute Event — 특성 이벤트 오류가 있는 패킷 수입니다.Attribute Event는 수신 시 이 속성에 대해 수행할 이벤트를 설명합니다.

4단계. (선택 사항) 선택한 인터페이스에 대한 GVRP 트래픽 통계를 지우려면 Clear Interface Counters를 클릭합니다.

5단계. (선택 사항) 모든 인터페이스에서 카운터를 지우려면 Clear All Interfaces Counters(모든 인터페이스 카운터 지우기)를 클릭합니다.