목표

TCAM(Ternary Content Addressable Memory)은 스위치가 QoS(Quality of Service), ACL(Access Control List), IP 경로 테이블, VLAN과 같은 다양한 애플리케이션에 대한 규칙을 저장하는 데 사용합니다.TCAM이 이러한 규칙을 메모리에 저장하는 방법은 IOS에서 메모리 주소를 사용하여 특정 데이터를 검색하는 일반적인 메모리 RAM 스토리지와 다릅니다.대신 TACM은 먼저 데이터를 사용한 다음 각 메모리 위치를 찾습니다.이렇게 하면 스위치가 이러한 규칙을 더 빨리 검색하므로 전반적인 성능이 향상됩니다.300 Series Managed Switch는 512 규칙을 보유할 수 있습니다.활성화된 애플리케이션은 TCAM 규칙의 일부를 사용할 수 있습니다.응용 프로그램의 각 규칙 항목은 최대 1개 또는 2개의 TCAM 규칙을 사용합니다.

300 Series Managed Switches의 TCAM 사용률을 확인하여 TCAM 규칙이 얼마나 활용되었는지 확인할 수 있습니다.스위치에서 여러 애플리케이션을 구현하는 경우 스위치에서 사용 가능한 모든 TCAM 규칙을 사용하지 않도록 해야 합니다.이 문서에서는 300 Series Managed Switches에서 TCAM 사용률을 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

TCAM 사용률 보기

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics(상태 및 통계) > TCAM Utilization(TCAM 사용률)을 선택합니다.TCAM Utilization 페이지가 열립니다.

참고:TCAM Utilization(TCAM 사용률) 필드에는 허용되는 최대 512개 규칙 중 사용된 TCAM 규칙의 백분율로 TCAM 사용률이 표시됩니다.

참고:Max TCAM Entries(최대 TCAM 항목) 필드에는 총 TCAM 사용 가능 항목 수가 표시됩니다.