목표

CPU 사용률은 CPU의 워크로드를 측정하는 측정값입니다.이 스위치는 CPU 사용률을 추적하고 지난 5초, 1분, 5분 동안 사용된 CPU 용량 비율을 표시할 수 있습니다.

이 문서에서는 CPU 사용률 측정 서비스를 활성화하고 300 Series 스위치에서 CPU 사용률을 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· 300 Series 스위치

단계별 절차

참고:CPU 사용률을 활성화하고 보려면 사용자 권한 레벨 15가 필요합니다.

CPU 사용률 측정 사용

1단계. 명령 프롬프트를 사용하여 telnet 192.168.1.254를 입력하여 기본 IP 주소에서 이 디바이스의 명령줄 인터페이스에 액세스합니다.

2단계. 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

참고:기본 사용자 이름은 cisco이고 기본 암호는 cisco입니다.

3단계. 컨피그레이션을 입력하여 글로벌 컨피그레이션 모드로 들어갑니다.

4단계. 서비스 cpu-utilization을 입력하여 CPU 사용률 측정을 활성화합니다.

· 또는 no service cpu-utilization을 입력하여 CPU 사용률 측정을 비활성화합니다.

참고:CPU 사용률 서비스는 전역 구성 모드에서만 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.명령 프롬프트 호스트 이름이 (config)#으로 끝나지 않을 경우 config를 입력하여 전역 구성 모드를 시작합니다.

5단계. exit를 입력하여 전역 구성 모드를 종료합니다.

6단계. (선택 사항) 스위치의 전원이 꺼지면 변경된 모든 설정이 손실됩니다.변경 사항을 영구적으로 적용하려면 copy running-config startup-config를 입력하고 Yes를 입력하여 현재 컨피그레이션 파일을 시작 컨피그레이션 파일에 복사합니다.

8단계. exit를 다시 입력하여 세션을 종료합니다.

CPU 사용률 보기

1단계. 명령 프롬프트를 사용하여 telnet 192.168.1.254를 입력하여 기본 IP 주소에서 이 디바이스의 명령줄 인터페이스에 액세스합니다.

2단계. 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

3단계. show cpu utilization을 입력하여 지난 5초, 1분, 5분 이내에 CPU 사용률을 확인합니다.

참고:측정값을 표시하려면 CPU 사용률 서비스가 이전에 활성화되어 있어야 합니다.

참고:CPU 사용률은 특별 권한 EXEC 모드에서만 볼 수 있습니다.명령 프롬프트 호스트 이름이 (config)#으로 끝나는 경우 exit를 입력하여 글로벌 컨피그레이션 모드를 종료하고 특권 EXEC 모드를 시작합니다.새 세션은 기본적으로 특별 권한 EXEC 모드에 있습니다.

4단계. exit를 입력하여 세션을 종료합니다.