목표

DOS(Denial of Service) 방지는 네트워크 보안을 강화하는 네트워크 기술입니다.SYN 속도 보호는 포트 또는 LAG에서 수신할 수 있는 SYN 패킷의 수를 제한하는 DOS 방지 기능입니다.이는 네트워크에서 SYN 플러드를 방지하는 데 사용됩니다.SYN 플러드는 공격자가 네트워크에 여러 SYN 요청 패킷을 전송할 때 발생하는 DOS 공격의 유형입니다.이렇게 하면 네트워크가 실제 트래픽에 응답하지 않게 되는 네트워크 리소스가 오버로드됩니다.

이 기능을 사용하려면 Security Suite Settings 페이지에서 System-Level 및 Interface-Level Prevention에 DoS Prevention을 활성화해야 합니다.자세한 내용은 300 Series Managed Switches의 Security Suite 설정 문서를 참조하십시오.

이 문서에서는 300 Series Managed Switch의 인터페이스에 SYN 속도 제한을 구성하고 적용하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

SYN 속도 보호

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Security(보안) > Denial of Service Prevention(서비스 거부 방지) > SYN Rate Protection(SYN 속도 보호)을 선택합니다.SYN Rate Protection 페이지가 열립니다.

2단계. Add(추가)를 클릭하여 SYN Rate Protection을 추가합니다.Add SYN Rate Protection 창이 나타납니다.

3단계. Interface 필드에서 원하는 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Port — Port(포트) 드롭다운 목록에서 SYN 속도 보호를 적용할 포트를 선택합니다.

· LAG — LAG 드롭다운 목록에서 SYN 속도 보호를 적용할 LAG를 선택합니다.

4단계. IP 주소 필드에서 원하는 IPv4 주소에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.이러한 IP 주소의 패킷은 SYN 속도 보호에 의해 제한됩니다.

· 사용자 정의 — IPv4 주소를 입력합니다.

· 모든 주소 — 모든 IPv4 주소가 적용됩니다.

5단계. Network Mask(네트워크 마스크) 필드에서 원하는 네트워크 마스크에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 마스크 — 네트워크 마스크를 IP 주소 형식으로 입력합니다.이렇게 하면 IP 주소의 서브넷 마스크가 정의됩니다.

· 접두사 길이 — 접두사 길이(0~32 범위의 정수)를 입력합니다. 이렇게 하면 IP 주소의 접두사 길이로 서브넷 마스크가 정의됩니다.

6단계. SYN Rate Limit 필드에 값을 입력합니다.인터페이스에서 초당 수신할 수 있는 최대 SYN 패킷 수입니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.SYN 속도 제한이 인터페이스에 적용됩니다.