목표

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 네트워크의 호스트에 대해 IP 주소를 자동으로 구성하는 기술입니다.DHCP 릴레이는 스위치(릴레이 에이전트라고도 함)에서 동일한 네트워크에 없는 호스트와 원격 DHCP 서버 간의 DHCP 통신을 허용하는 데 사용되는 기능입니다.클라이언트가 IP 주소에 대한 DHCP 브로드캐스트를 전송하면 릴레이 에이전트는 원격 DHCP 서버가 상주하는 서브넷에 요청을 전달합니다.Properties 페이지는 DHCP 릴레이를 전역적으로 활성화하고 스위치와 원격 DHCP 서버 간의 연결을 설정하는 데 사용됩니다.Interface Settings 페이지는 지정된 인터페이스에서 DHCP 릴레이를 활성화하는 데 사용됩니다.

이 문서의 목적은 300 Series Managed Switch에서 DHCP 릴레이를 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

DHCP 릴레이 컨피그레이션

속성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 구성) > DHCP > Properties(속성)를 선택합니다.등록 정보 페이지가 열립니다.

2단계. (선택 사항) Option 82(옵션 82) 필드에서 Enable(활성화)을 선택하여 DHCP 패킷에 대한 옵션 82를 활성화합니다.옵션 82는 IP 및 MAC 주소 스푸핑과 같은 공격으로부터 스위치를 보호하는 데 사용됩니다.옵션 82는 DHCP 패킷의 패킷 헤더에 회선 ID(DHCP 클라이언트가 연결된 인터페이스 이름 및 인터페이스에 해당하는 VLAN 이름)와 원격 ID(스위치의 MAC 주소)를 삽입하여 DHCP 클라이언트의 위치에 대한 정보를 제공합니다.그런 다음 DHCP 서버는 이 정보를 사용하여 IP 주소를 할당합니다.

3단계. DHCP Relay 필드에서 Enable(활성화)을 선택하여 스위치에서 DHCP 릴레이를 전역적으로 활성화합니다.

4단계. 저장을 클릭합니다.스위치에 DHCP 릴레이가 구성됩니다.

5단계. Add(추가)를 클릭하여 스위치에서 DHCP 서버로의 경로를 설정합니다.Add DHCP Server 창이 나타납니다.

IP Version 필드는 DHCP 서버의 IP 버전을 표시합니다.300 스위치는 현재 IPv4 DHCP 서버로의 DHCP 릴레이만 지원합니다.

6단계. DHCP Server IP Address 필드에 DHCP 서버의 IP 주소를 입력합니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.DHCP 서버는 DHCP 릴레이 서버 테이블을 사용하도록 구성됩니다.

DHCP 릴레이 인터페이스

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > DHCP > Interface Settings(인터페이스 설정)를 선택합니다.Interface Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Add(추가)를 클릭하여 DHCP 릴레이를 허용하도록 인터페이스를 구성합니다.Add DHCP Snooping VLAN 창이 나타납니다.

3단계. Interface 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

4단계. 지정된 인터페이스에서 DHCP 릴레이를 활성화하려면 DHCP Relay 필드에서 Enable을 선택합니다.레이어 2 모드에서는 스위치가 VLAN에서 DHCP 릴레이만 지원합니다.레이어 3 모드에서는 스위치가 포트, LAG 및 VLAN에서 DHCP 릴레이를 지원합니다.

5단계. 적용을 누릅니다.인터페이스에서 DHCP 릴레이가 활성화됩니다.