목표

200/300 Series Managed Switches의 Security 섹션에 있는 802.1X IEEE 표준의 Properties 페이지에서는 인증을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 802.1X IEEE 표준은 사용자의 포트 기반 인증을 활성화합니다. 802.1X가 활성화된 특정 네트워크의 사용자는 네트워크를 통해 데이터를 전송하기 위해 전체 인증을 기다려야 합니다. 802.1X를 활성화하고 포트에 대한 인증 방법을 설정할 수 있습니다. 이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 802.1X 속성을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•3.1.0.62

802.1X 속성 구성

802.1X 속성 매개 변수 정의

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Security(보안) > 802.1X > Properties(속성)를 선택합니다. 등록 정보 페이지가 열립니다.

2단계. 포트 기반 802.1x 인증을 활성화하려면 Port-Based Authentication(포트 기반 인증) 필드에서 Enable(활성화)을 선택합니다.

3단계. Authentication Method(인증 방법) 필드에서 원하는 인증 방법에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· RADIUS, None — 먼저 RADIUS 서버로 인증합니다. RADIUS 서버가 응답하지 않으면 인증 없이 연결된 디바이스가 허용됩니다.

· RADIUS — RADIUS 서버를 통해서만 사용자 인증 RADIUS 서버가 응답하지 않으면 사용자에게서 서비스가 거부됩니다.

· 없음 — 사용자에게 인증이 필요하지 않으며 모든 사용자가 허용됩니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

인증되지 않은 VLAN 컨피그레이션

이 VLAN이 게스트 VLAN이 아니면 권한이 없는 포트는 VLAN에 액세스할 수 없습니다. 이러한 VLAN을 인증할 수 있습니다. 이 섹션에서는 200/300 Series Managed Switch에서 VLAN을 인증하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Security(보안) > 802.1X > Properties(속성)를 선택합니다. 등록 정보 페이지가 열립니다.

2단계. VLAN Authentication Table(VLAN 인증 테이블)에서 인증을 활성화할 VLAN의 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. Edit를 클릭합니다. 편집 창이 나타납니다.

4단계. 선택한 VLAN에 대한 인증을 활성화하려면 authentication 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.

5단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.