목표

Dynamic Address Table(동적 주소 테이블)에는 스위치로 들어오는 트래픽에서 얻은 모든 MAC 주소가 포함됩니다. 수신 트래픽의 목적지 주소가 데이터베이스에 있는 경우 패킷은 모든 포트가 아닌 해당 포트로 직접 전송됩니다. 이 테이블에는 모든 MAC 주소가 포함될 수 없으므로 테이블을 유지하기 위해 특정 기간 동안 동적 MAC 주소에서 수신된 트래픽이 없는 경우 주소가 삭제됩니다. 이 시간을 에이징 타임이라고 합니다.

이 문서에서는 200/300 Series 매니지드 스위치에 에이징 타임을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

동적 에이징 시간 설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 MAC Address Tables(MAC 주소 테이블) > Dynamic Address Settings(동적 주소 설정)를 선택합니다. Dynamic Address Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Aging Time 필드에 에이징 시간을 계산하는 데 사용할 시간을 초 단위로 입력합니다. 에이징 시간은 입력한 값과 두 번 그 값에서 1을 뺀 값 사이입니다. 200초를 입력한 경우 에이징 시간은 200초에서 399초 사이입니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.