목표

펌웨어는 디바이스가 작동하는 데 사용하는 소프트웨어입니다.  디바이스를 복원해야 하고 최신 펌웨어 버전을 인터넷에서 액세스할 수 없는 경우 제품 펌웨어를 백업하는 것이 유용합니다.  이 문서에서는 200 및 300 Series Managed Switch에서 펌웨어를 백업하고 스위치에서 TFTP 서버에 펌웨어 파일을 업로드하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 이 문서에서는 TFTP를 통해 펌웨어를 백업하는 방법에 대해서만 설명합니다. HTTP/HTTPS를 사용하여 펌웨어를 백업할 수 없습니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 다운로드 URL

200 Series 매니지드 스위치

300 Series 매니지드 스위치

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

펌웨어 백업

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > File Management(파일 관리) > Upgrade/Backup Firmware/Language(업그레이드/백업 펌웨어/언어)를 선택합니다.  Upgrade/Backup Firmware/Language(펌웨어/언어 업그레이드/백업) 페이지가 열립니다.

2단계. Transfer Method(전송 방법) 필드에서 via TFTP(TFTP를 통해) 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. Save Action(작업 저장) 필드에서 Backup(백업) 라디오 버튼을 클릭합니다.

4단계. File Type(파일 유형) 필드에서 적절한 라디오 버튼을 클릭하여 백업할 파일 유형을 정의합니다.

· 펌웨어 이미지 — 펌웨어는 스위치의 작동을 제어하는 소프트웨어입니다.

· Boot Code(부트 코드) — 시작 중에 스위치에 의해 실행되는 프로그램입니다.

5단계. TFTP Server Definition(TFTP 서버 정의) 필드에서 TFTP 서버를 정의하는 데 사용할 방법에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· IP 주소별 — IP 주소로 TFTP 서버를 정의합니다.

· 이름별 — 도메인 이름으로 TFTP 서버를 정의합니다.  이름순(By Name)을 클릭하면 9단계로 건너뜁니다.

6단계. IP Version(IP 버전) 필드에서 TFTP 서버를 찾는 데 사용할 IP 버전을 확인하려면 적절한 라디오 버튼을 클릭합니다.  버전 4를 클릭한 경우 9단계로 건너뜁니다.

7단계. IPv6 Address Type(IPv6 주소 유형) 필드에서 주소 유형을 지정하는 적절한 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 링크 로컬 — 링크 로컬 주소는 사설 IP 주소이며 외부 네트워크에 표시되지 않습니다.

· 전역 — 전역 유니캐스트 IPv6 주소는 공용 IP 주소이며 다른 네트워크에서 사용할 수 있습니다.  Global을 클릭하면 9단계로 건너뜁니다.

8단계. Link Local Interface 드롭다운 목록에서 링크 로컬 인터페이스를 선택합니다.  링크 로컬 주소는 비공개이므로 링크 로컬 인터페이스는 링크 로컬 주소에 연결할 수 있는 유일한 소스입니다.

9단계. 펌웨어 파일을 업로드할 TFTP 서버의 IP 주소 또는 도메인 이름을 TFTP Server IP Address/Name 필드에 입력합니다.

10단계. 펌웨어 파일을 저장할 파일 이름을 Destination File Name 필드에 입력합니다.

11단계. Apply(적용)를 클릭하여 펌웨어를 백업합니다.  펌웨어가 백업되면 진행률 표시줄이 나타납니다.  Upgrade /Backup Firmware/Language 창이 열립니다.

12단계. 완료를 클릭합니다.