목표

SNTP(Simple Network Time Protocol)는 인터넷의 컴퓨터 시계를 동기화하는 데 사용되는 NTP(Network Time Protocol)를 적용한 것입니다. 서로 네트워크로 연결된 장치에서는 시간이 동기화되어 효율적으로 실시간 작업을 수행할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 SNTP 서버를 스위치에 추가하고 SNTP 인증 키를 구성해야 합니다. 인증 키를 사용하면 디바이스에서 SNTP 서버와 동기화할 수 있습니다.

SNTP 서버 추가 방법에 대한 자세한 내용은 200/300 Series Managed Switches에서 SNTP 서버 추가 문서를 참조하십시오.

이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 SNTP 인증을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

SNTP 인증

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Time Settings(시간 설정) > SNTP Authentication(SNTP 인증)을 선택합니다. SNTP Authentication(SNTP 인증) 페이지가 열립니다.

2단계. 스위치와 SNTP 서버 간의 SNTP 세션 인증을 요구하려면 SNTP Authentication(SNTP 인증) 필드에서 Enable(활성화)을 선택합니다.

3단계. 적용을 클릭합니다.

4단계. Add(추가)를 클릭하여 인증 키를 추가합니다. Add SNTP Authentication(SNTP 인증 추가) 창이 나타납니다.

5단계. Authentication Key ID(인증 키 ID) 필드에 SNTP 인증 키를 내부적으로 식별하는 데 사용되는 번호를 입력합니다.

6단계. Authentication Key(인증 키) 필드에서 원하는 키 유형에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다. SNTP 서버는 스위치가 동기화하도록 이 키를 전송해야 합니다.

· User Defined (Encrypted) — 암호화된 형식으로 키를 입력합니다.

· 사용자 정의(일반 텍스트) — 일반 텍스트 형식으로 키를 입력합니다.

7단계. 스위치가 정의된 인증 키를 사용하는 SNTP 서버에서만 동기화 정보를 수신하도록 허용하려면 Trusted Key 필드에서 Enable을 선택합니다.

8단계. 적용을 클릭합니다. SNTP 인증 키가 구성되었습니다.