목표

200/300 Series Managed Switches를 사용하면 옵티컬 모듈에 SFP(Small Form-factor Pluggable) 트렌시버를 연결하여 광 케이블을 연결할 수 있습니다. 트렌시버 및 Fiber Optic 케이블이 스위치 광학 모듈에 올바르게 연결되면, Optical Module Status 페이지에서는 이 연결을 관리하는 데 도움이 되는 광학 연결의 현재 정보를 제공합니다. 또한 장애가 발생할 경우 옵티컬 모듈 상태 정보로 이 연결 문제를 해결할 수 있습니다.

이 글의 목적은 광학 모듈의 상태에 대해 주어진 정보를 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

· v1.3.0.62

광학 모듈 상태 보기

이 섹션에서는 Optical Module Status(옵티컬 모듈 상태) 페이지에 액세스하는 방법을 보여주고, 200/300 Series Managed Switches에 제공되는 다양한 정보에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Diagnostics(진단) > Optical Module Status(광학 모듈 상태)를 선택합니다. Optical Module Status 페이지가 열립니다.

다음 정보는 광학 모듈 상태 테이블에 표시됩니다.

· Port — SFP 트렌시버가 현재 연결되어 있는 포트 번호를 표시합니다.

· 온도 — SFP가 작동하는 온도를 섭씨 형식으로 표시합니다.

· 전압 — SFP가 작동하는 전압을 표시합니다.

· Current — SFP에서 소비한 전류의 양을 표시합니다.

· Output Power — 전송된 광 전력의 양을 표시합니다.

· Input Power — 수신된 광 파워의 양을 표시합니다.

· Transmitter Fault — 원격 SFP에서 보고한 신호 손실을 표시합니다. 이 필드의 값은 True(일부 신호가 손실됨), False(신호가 손실되지 않음) 또는 No Signal(N/S)일 수 있습니다.

· Loss of Signal(신호 손실) - 로컬 SFP에서 보고하는 신호 손실을 표시합니다. 이 필드의 값은 True(일부 신호가 손실됨) 또는 False(신호가 손실되지 않음)일 수 있습니다.

· Data Ready — SFP의 작동 여부를 표시합니다. 이 필드의 값은 True(Operational) 또는 False(Not operational)일 수 있습니다.