목표

CPU 사용률은 CPU가 얼마나 사용되고 있는지를 검사하는 진단 툴입니다. CPU를 너무 많이 사용하면 스위치의 응답 시간이 느려질 수 있습니다.

이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 CPU 사용률을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

- v1.3.0.62

CPU 사용률 활성화 및 표시

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Diagnostics(진단) > CPU Utilization(CPU 사용률)을 선택합니다. CPU Utilization(CPU 사용률) 페이지가 열립니다.

2단계. CPU Utilization(CPU 사용률) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 CPU 사용률 정보를 편집합니다.

3단계. Refresh Rate(새로 고침 빈도) 필드에서 라디오 버튼을 클릭합니다. 새로 고침 빈도는 CPU 통계를 새로 고치기 전에 경과되는 시간(초)입니다. 각 시간 간격에 대해 새 샘플이 생성됩니다.

참고: [CPU 입력 속도] 필드에는 초당 CPU에 대한 입력 프레임의 속도가 표시됩니다.

4단계. Apply(적용)를 클릭하여 새 새로 고침 빈도를 적용하고 CPU 사용률 샘플링을 시작합니다. CPU 사용량은 그래프로 표시되며, 여기서 Y축은 사용량 백분율이고 X축은 샘플 번호입니다.